Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Erreur lors de l'accès à la console Web

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment accorder l'accès aux utilisateurs lorsqu'il n'y a pas d'autorisations adéquates dans le fichier web.config ou le dossier de console Web.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) et sa console Web.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Erreur lors de l'accès à la console Web

Lors de l'accès à la console Web, l'utilisateur reçoit une erreur IIS qui fait référence à l'absence d'autorisations ou d'autorisations limitées pour accéder au fichier web.config.

Complétez ces étapes afin d'accorder l'accès utilisateur :

1. Accédez au répertoire de la console Web, qui se trouve normalement dans le répertoire d'installation de TEO.

2. Il est obligatoire que le groupe Utilisateurs se trouve dans le répertoire du fichier web.config et de la console Web afin que les utilisateurs en arrière-plan puissent accéder au fichier.

3. Afin d'accorder l'accès, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et le dossier, et ajoutez les profils de sécurité corrects. Pour plus d'informations sur la sécurité Windows, consultez le site Web de Microsoft.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems