Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Problème

Solutions

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème que les clients verront lors de la mise à niveau de Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1.x vers 2.2 avec les cibles de base de données Oracle.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 ou version ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Après la mise à niveau d'un système TEO 2.1.x vers un système TEO 2.2, les cibles devront être vérifiées et les informations ajoutées. Cependant, les cibles ont une erreur lors de la tentative de connexion. Ceci est généralement observé dans une erreur ORA-12541 ou une erreur relative au port. Ce problème se produit uniquement lorsque la cible a été définie dans 2.1.x et ne se produira pas si la cible est récemment définie dans 2.2.

Solutions

Il existe deux solutions à ce problème :

- La cible peut être supprimée et recréée.

- La chaîne de connexion peut être modifiée en Source de données={DS};SID={SID};Port={PT};Unicode=true.

Remarque : assurez-vous que les ports sont corrects lorsque vous mettez à jour la chaîne de connexion.

La cible doit alors pouvoir être enregistrée.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems