Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Processus et instance de processus

Quelle est la différence ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la différence entre un processus et une instance de processus.

Conditions préalables

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou version ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Processus et instance de processus

Il est important que les clients comprennent la différence entre les deux, en particulier lorsqu'ils traitent avec l'assistance Cisco et l'ingénierie Cisco.

Quelle est la différence ?

Un processus est la définition ou la configuration du processus réel. Il n'y en a qu'une par processus.

Une instance de processus est une instance en cours d'exécution ou terminée de ce processus, y compris la sortie et les erreurs du processus, le cas échéant. Il peut y avoir plusieurs instances de processus pour une définition de processus.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems