Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Symptômes

Status (état)

Résolution

Informations connexes

Introduction

Ce document traite de la compatibilité des pilotes OLEDB avec Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 et 2.2.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document est écrit pour Tidal Enterprise Scheduler 2.1 et 2.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Symptômes

TEO ne reconnaît pas les pilotes OLEDB installés.

Status (état)

Ceci peut être particulièrement visible après une connexion OLEDB dans 2.1 qui fonctionne, mais échoue dans la version 2.2.

Résolution

Bien qu'aucun pilote spécifique ne soit recommandé, il est important de s'assurer que la version correcte des pilotes est installée.

Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 nécessite des pilotes OLEDB 32 bits.

Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 nécessite des pilotes OLEDB 64 bits.

Si vous effectuez une mise à niveau de 2.1 vers 2.2, vous devez vous assurer que les pilotes OLEDB 64 bits sont installés.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems