Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit une solution à un problème connu.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur l'agent Windows 3x.

Problème

L'événement système pour la connexion perdue à l'agent est déclenché en continu.

Solution

Afin de résoudre ce problème, ralentissez les tentatives de reconnexion lorsque des erreurs réseau continues se produisent après la connexion. Ce problème est résolu dans la build 3.0.0.47 de l'Agent.

Complétez ces étapes afin de télécharger la dernière version de l'agent :

1. Accédez à http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch (clients enregistrés uniquement).

2. Sélectionnez Products > Network Management and Automation > Data Center Management and Automation > Workload Automation > Cisco Tidal Enterprise Scheduler > Cisco Tidal Agent for Windows > Dernières versions.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems