Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Procédure

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment désactiver la tolérance aux pannes sur la base de données.

Conditions préalables

Conditions requises

La procédure décrite dans ce document nécessite l'assistance d'un DBA qualifié avec accès à la base de données du planificateur. (Pour Oracle, il s'agit du schéma de la marée. Pour SQL Server, il s'agit de la base de données Admiral.) Cisco vous recommande de sauvegarder votre base de données avant d'exécuter la procédure décrite dans ce document et avant d'exécuter des commandes SQL sur la base de données.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler version 5.3.1.x

- Base de données SQL 2005-2008

- Oracle 10g-11g SQL*Plus

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Procédure

Pour désactiver la tolérance aux pannes sur la base de données, procédez comme suit :

1. Accédez à la base de données du planificateur à partir de SQL*Plus ou de SQL Server Management Studio.

2. Exécutez cette commande :

UPDATE sysval SET sysval_string = 'N' WHERE (sysval_id=21);

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems