Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configurer la mémoire de l'agent UNIX

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment ajuster l'allocation de mémoire pour Tidal Agent sur une plate-forme UNIX.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Le composant décrit dans ce document est l'agent UNIX.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurer la mémoire de l'agent UNIX

Afin de modifier la mémoire, ajoutez ces paramètres au fichier tagent.ini de l'agent :

minmem=256 maxmem=512

Remarque : L'emplacement par défaut de ce fichier est /opt/TIDAL/Agent/bin.

Les paramètres minmem et maxmem contrôlent le nombre de Mo de mémoire à allouer aux processus de l'agent. Ces paramètres de mémoire peuvent être ajustés selon les besoins individuels. Votre système peut nécessiter plus ou moins que les allocations de mémoire par défaut. Le paramètre minmem spécifie la quantité minimale de mémoire vive qui doit être disponible. La valeur par défaut est 16 Mo de RAM. Le paramètre maxmem spécifie la quantité maximale de mémoire vive qui doit être disponible pour les processus de l'agent. La valeur par défaut est 48 Mo de RAM.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems