Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème dans Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) qui se produit lorsque vous installez l'agent Windows et recevez une erreur qui indique que vous devez installer .NET 2.

Conditions préalables

Conditions requises

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur local pour terminer la procédure de ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Si vous installez .NET 4.0 et redémarrez le serveur après l'installation, vous risquez de recevoir une erreur indiquant que .NET 2.0 doit être installé.

Ce problème se produit car .NET 4.0 n'installe pas tous les composants des versions .NET précédentes. Étant donné que l'installation de .NET 4.0 n'est pas cumulative, vous devez installer chaque version de .NET.

Solution

Cisco Tidal Enterprise Scheduler nécessite uniquement .NET 2.0. Si vous avez installé, des versions antérieures ou ultérieures de .NET, vous devez également installer .NET 2.0.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems