Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Comment configurer les journaux maîtres pour résider dans un autre emplacement

Informations connexes

Introduction

Par défaut, les fichiers journaux maîtres se trouvent sur le serveur maître à un emplacement défini. Pour un Windows Master, les fichiers se trouvent dans le répertoire TIDAL\Scheduler\master\log directory. Pour un Unix Master, les fichiers se trouvent à l'adresse suivante : TIDAL/master/log. Ce document fournit des informations sur la façon de configurer les journaux pour accéder à un autre emplacement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Cette information suppose un maître 5.3.1 ou 6.0.x.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Comment configurer les journaux maîtres pour résider dans un autre emplacement

Effectuez cette procédure :

1. Ajoutez ce paramètre au fichier master.props :

LogDirectory=<path>

Vous devez utiliser des barres obliques dans le chemin. Par exemple, pour un maître Windows si le chemin réel est D:\SystemApps\Tidal\Log, utilisez :

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

Remarque : Le paramètre LogDirectory est sensible à la casse.

2. Le maître doit être redémarré après avoir modifié master.props.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems