Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Problème

Motif

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la solution lorsque la liste des agents commandés n'exécute pas toujours des travaux sur le premier agent.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître Tidal Enterprise Scheduler (TES) 5.3.1.338 et versions ultérieures.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur le TES 5.3.1.338 et versions ultérieures.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

La liste des agents commandés n'exécute pas toujours les travaux sur le premier agent.

Motif

La build 5.3.1.182 du maître a ajouté une vérification de la limite de travail de l'agent afin de déterminer si un agent était disponible pour la sélection dans une liste d'agents.

Solution

Ajout du nouvel ID de sysval 114. Défini sur (N) afin d'ignorer la limite de travail de l'agent lors de la sélection d'un agent dans une liste d'agents commandés. La valeur par défaut est (Y), ce qui signifie que si l'agent a atteint sa limite de travail, il vérifie l'agent suivant dans la liste ordonnée.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems