Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème avec la carte système d'exploitation/400 de Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) qui ne capture pas la sortie du travail.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler

- Adaptateur OS/400

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Tidal Enterprise Scheduler versions 5.3.1 ou ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

L'adaptateur OS/400 de Cisco Tidal Enterprise Scheduler ne peut pas capturer la sortie du travail si la sortie n'est pas affichée dans la sortie par défaut du système standard QEZJOBLOG et le nom de la file d'attente doit inclure JOBLOG.

Solution

Remplacez la file d'attente de sortie par défaut du profil de l'utilisateur iSeries par QEZJOBLOG.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems