Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Membre introuvable

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit l'exception inattendue : Message d'erreur introuvable reçu dans l'affichage Graphique de la console d'activité des travaux.

Conditions préalables

Components Used

Ce document suppose l'utilisation de vues d'entreprise dans le client Tidal 5.3.1.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Membre introuvable

Si vous recevez ce message d'erreur dans le client Tidal lorsque vous tentez d'utiliser la vue graphique (également appelée vue métier) de la console d'activité des travaux, procédez comme suit :

1. Arrêtez le client Tidal.

2. Lancez une invite de commandes et accédez au répertoire d'installation de Tidal Client :

<drive>:\Program Files\Tidal\Scheduler\Client\

3. Entrez regsvr32 xgo.ocx.

4. Si la commande réussit, relancez le client Tidal et essayez d'utiliser l'affichage graphique dans la console d'activité des travaux.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems