Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur les problèmes liés au client Tidal Enterprise Scheduler (TES) 5.3.1 et à l'utilisation de l'interface Aero de Windows 7.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Windows Tidal Enterprise Master 5.3.1

- Client TES

- Panneau de configuration de Windows 7

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur l'interface client TES.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lors de l'utilisation du Client 5.3.1 sur un système Windows 7 avec l'interface Aero, les mises à jour d'état sont difficiles à lire avec la transparence du Client (qui permet aux éléments derrière de « saigner »). De plus, des problèmes se produisent lorsque l'affichage Calendrier est tronqué, ce qui coupe les bords de l'affichage.

Solution

Complétez ces étapes afin de désactiver l'interface Aero de Windows 7 et résoudre ce problème :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau et choisissez Personnaliser dans le menu.

2. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les thèmes de base.

3. Sélectionnez un thème de base afin de désactiver automatiquement l'interface Aero.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems