Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Comment déterminer l'analyseur de transaction collecte des données

Méthode 1

Méthode 2

Informations connexes

Introduction

Cette note technique décrit les étapes à suivre pour déterminer si Transaction Analyzer collecte correctement les données.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Analyseur de transactions 1.95 ou ultérieur

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Comment déterminer l'analyseur de transaction collecte des données

Il existe deux méthodes différentes pour déterminer si Transaction Analyzer collecte des données.

Méthode 1

Vous pouvez exécuter un rapport pour déterminer si Transaction Analyzer collecte des données. Procédez comme suit :

1. Accédez à votre serveur de rapports, généralement disponible à l'adresse http://<report_server>/reports.

2. Accédez au rapport, disponible à l'adresse Home > Tidal Transaction Analyzer <report_server> > Tidal Transaction Analyzer Status.

3. Exécutez le rapport et vous trouverez le nombre d'enregistrements traités pour n'importe quel serveur SAP le dernier jour.

Méthode 2

Une autre façon de vérifier est de consulter l'Éditeur du Registre. Procédez comme suit

1. Ouvrez l'Éditeur du Registre (regedit.exe) sur votre serveur Transaction Analyzer.

2. Accédez à la clé de Registre de n'importe quel serveur SAP particulier, normalement à HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Tidal Software > Tidal Transaction Analyer > SAP pour une machine 64 bits.

Remarque : si la machine est 32 bits, le chemin du Registre est le même moins le composant Wow6432Node.

3. À l'intérieur de cette clé, vous voyez beaucoup de GUID. Recherchez dans chacun d'entre eux la clé SystemId du serveur à suivre. Une date apparaît également dans la clé LastAuditPollTime.

4. Actualisez régulièrement votre registre (appuyez sur F5) et LastAuditPollTime continue à s'incrémenter dans le temps.

Si vous constatez que votre système ne collecte pas de dossiers, contactez le support client comme décrit dans votre documentation TEO.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems