Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Problème

Utilisation des services Web

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe de votre base de données Tidal Transaction Analyzer (TA).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Transaction Analyzer 1.96.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Un X apparaît sur votre base de données dans la console de l'Analyseur de transactions ou le service Analyseur de transactions ne démarre pas et enregistre un rapport d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe incorrect.

Utilisation des services Web

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la console TA, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de base de données dans le volet de gauche, puis sélectionnez Supprimer.

2. Cliquez sur Oui sur la confirmation.

3. Choisissez Fichier > Ajouter une base de données TA.

4. Cliquez sur Next (Suivant). Saisissez votre nouveau nom d'utilisateur et mot de passe et assurez-vous que le nom du serveur est le serveur de base de données où réside la base de données TA.

5. Une fenêtre contextuelle vous avertit qu'une base de données TA existe déjà. Cliquez sur Oui si vous voulez utiliser cette base de données.

6. Une autre fenêtre contextuelle vous avertit qu'il existe des systèmes orphelins de cette base de données, et cliquez sur Oui si vous voulez les associer à la nouvelle base de données.

7. Cliquez sur Ignorer dans la boîte de dialogue Paramètres du rapport et cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue Systèmes SAP découverts.

8. Redémarrez le service TA.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems