Contenu

Introduction

Fonctionnalité

Fonctionnalité de haut-parleur MX700

Dépannage

Connectivité haut-parleur MX700

Câblage double caméra (MX700 avec double caméra)

MX700 avec caméra unique

Introduction

Ce document décrit les fonctionnalités de base des haut-parleurs Cisco TelePresence MX700 et le dépannage de base des haut-parleurs pour une ou deux caméras.

Fonctionnalité

Fonctionnalité de haut-parleur MX700

Si les gens parlent depuis un site distant, leurs voix sont entendues principalement sur le haut-parleur central des deux côtés (le troisième haut-parleur pour la droite et le moniteur gauche).

Avec le logiciel TelePresence Codec (TC) actuel (à partir de la version 7.3 de TC), les codecs des systèmes MX700/800 utilisent un traitement personnalisé de la baie de haut-parleurs afin de synthétiser deux haut-parleurs logiques (gauche/droite).

Tous les haut-parleurs sont utilisés à basse fréquence, alors qu'à haute fréquence, un seul haut-parleur est utilisé par canal. Pour les fréquences moyennes inférieures, le son est distribué parmi un sous-ensemble des haut-parleurs disponibles. Ce comportement est entièrement défini par le logiciel du codec, de sorte que les mises à niveau ultérieures du comportement profitent à tous les systèmes sur le terrain.

Par conséquent, l'audio n'est pas diffusé par tous les haut-parleurs. Seul un certain niveau de fréquence est audible à partir de différents haut-parleurs. Par exemple, si vous lisez une chanson de votre ordinateur connecté au codec, seul le haut-parleur central joue la chanson en prédominance, alors que les autres ne jouent que de la basse/musique/basse fréquence.

- Le contenu de basse fréquence est toujours lu sur les pilotes de basse.

- Les fréquences moyennes inférieures sont réparties entre plusieurs haut-parleurs au-dessus des écrans.

Dépannage

Connectivité haut-parleur MX700

Pour vérifier les connexions des câbles, procédez comme suit :

1. Vérifiez que les haut-parleurs sont placés directement au-dessus des moniteurs et qu'ils sont recouverts d'un panneau blanc. Si vous retirez le capot, vous pouvez voir les haut-parleurs au-dessus des deux moniteurs.

2. Retirez les deux premières caméras (situées à côté de la caméra) et vous verrez les ports suivants :

Voici les câbles connectés aux ports 2 et 1 (marqués en rouge dans l'image précédente).

3. Vérifiez que le câble du port 2, marqué précédemment, est connecté (trois fils) :

4. Vérifiez que ce câble est connecté au port 1 (deux fils) :

Note: Assurez-vous que le câble connecté au port 2 est celui avec trois fils et que le câble connecté au port 1 a deux fils. Si ces deux câbles sont échangés, le son ne s'exécute pas correctement.

Câblage double caméra (MX700 avec double caméra)

Pour les haut-parleurs situés au-dessus du moniteur de gauche, les trois haut-parleurs les plus à gauche doivent être connectés au port étiqueté 2 (illustré précédemment) et les deux haut-parleurs de droite doivent être connectés au port étiqueté 1. Pour les haut-parleurs situés au-dessus du moniteur de droite, les trois premiers haut-parleurs de la caméra doivent être connectés (de gauche à droite) au port étiqueté 2 et le reste doit être connecté au port 1.

MX700 avec caméra unique

Utilisez la même connexion avec le codec MX700 avec une seule caméra. Une fois les câbles vérifiés, exécutez cette commande afin de tester le fonctionnement des haut-parleurs pour TC version 7.3 et ultérieure :

xcommand experimental audio speakercheck

Après avoir exécuté la commande à partir de l'interface de ligne de commande, vous entendez un son de chaque haut-parleur un par un (pendant quelques secondes de chaque haut-parleur afin de confirmer la connexion/fonctionnalité du haut-parleur) et vous recevez cette sortie :

OK

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 1 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 2 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 3 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 4 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 5 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 6 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 7 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 8 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 9 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 10 Detected: "No"

** end

La longueur de mesure par défaut est d'une seconde par haut-parleur. Idéalement, la sortie de la commande devrait être « Oui » pour tous les haut-parleurs, mais de faux négatifs peuvent se produire. Si vous augmentez la longueur de mesure avec le paramètre facultatif Measurement Length, vous pouvez améliorer la robustesse du test.