Contenu

Introduction

Pourquoi ne puis-je passer des appels point à point que sur mon codec TANDBERG ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 et Cisco TelePresence System EX90.

Q. Pourquoi ne puis-je passer des appels point à point que sur mon codec TANDBERG ?

Cette réponse est valable pour les produits suivants :A.

TANDBERG EX90

Codec TANDBERG C40

Codec TANDBERG C60

Codec TANDBERG C90

Vous devez avoir l'option MultiSite installée pour passer des appels MultiSite.

Vérifiez vos options dans le menu Informations sur le système de produits TelePresence

1. Ouvrez le menu Accueil et accédez à : Paramètres > Informations système.

2. Assurez-vous que MultiSite est répertorié dans Software > Options installé

Vérifiez vos options à l'aide d'une commande API

Connectez-vous au codec TANDBERG C90 en tant qu'administrateur à l'aide de SSH (Secure Shell) :

1. Exécutez la commande API : xStatus SystemUnit

2. Assurez-vous que l'option MultiSite est répertoriée comme True.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems