Contenu

Introduction

Quelles résolutions le TANDBERG EX90 prend-il en charge sur l'entrée de l'écran PC DVI-I ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence System EX90.

Q. Quelles résolutions le TANDBERG EX90 prend-il en charge sur l'entrée de l'écran PC DVI-I ?

L'EX90 dispose d'une A.interface DVI-I (analogique et numérique intégrée).

Les résolutions suivantes sont prises en charge sur l'écran numérique de l'ordinateur EX90 :

- 1 920 x 1 200 - résolution native recommandée

- 1 920 x 1 080 (pas en plein écran)

- 1 776 x 1 000 (pas en plein écran)

- 1 680 x 1 050

- 1 600 x 1 200 (pas de plein écran)

- 1 440 x 900

- 1 400 x 1 050 (pas en plein écran)

- 1 280 x 1 024 (pas en plein écran)

- 1 280 x 960 (pas de plein écran)

- 1 280 x 800

- 1 280 x 768 (pas de plein écran)

- 1 280 x 720 (pas de plein écran)

- 1 152 x 648 (pas en plein écran)

- 1 024 x 768 (pas de plein écran)

- 960 x 600 (pas en plein écran)

- 800 x 600 (pas de plein écran)

Les résolutions suivantes sont prises en charge sur l'entrée analogique de l'écran du PC EX90 :

- 1 920 x 1 200 - résolution native recommandée

- 1 680 x 1 050

- 1 600 x 1 200 (pas de plein écran)

- 1 440 x 900

- 1 280 x 1 024 (pas en plein écran)

- 1 024 x 768 (pas de plein écran)

- 800 x 600 (pas de plein écran)

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems