Contenu

Introduction

Le transcodage est-il pris en charge par le codec TANDBERG pour le flux H.239/double ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 et Cisco TelePresence System EX90.

Q. Le transcodage est-il pris en charge par le codec TANDBERG pour le flux H.239/double ?

Cette réponse est valable pour les produits suivants :A.

TANDBERG EX90

Codec TANDBERG C20

Codec TANDBERG C40

Codec TANDBERG C60

Codec TANDBERG C90

Non, le flux H.239/dual ne prend pas en charge le transcodage. Par conséquent, la fonctionnalité de double flux dans un MultiSite interne sera limitée par le dénominateur commun.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems