Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Vérifier l'état de l'alimentation

Introduction

Ce document décrit comment identifier une panne d'alimentation pour un système TelePresence EX90.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le CTS-EX90-K9.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Vérifier l'état de l'alimentation

Une panne d'alimentation peut être la cause d'un système TelePresence EX90 qui ne se met pas sous tension.

Lorsque le système EX90 est connecté au bloc d'alimentation et que le bloc d'alimentation est connecté à l'alimentation, notez la couleur du voyant du bloc d'alimentation. Si le module d'alimentation fonctionne normalement, il est doté d'une LED bleue, comme illustré sur cette image :

Si le bloc d'alimentation est défectueux, le voyant bleu de l'alimentation n'est pas allumé, comme illustré sur cette image :