Contenu

Introduction

Quelle est la taille de la base de données TMS et quelle est sa taille ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Quelle est la taille de la base de données TMS et quelle est sa taille ?

La taille de la base de données TMS physique est automatiquement définie et gérée par Microsoft SQL Server. La base de données s'agrandira automatiquement pour répondre aux besoins de TMS. Le taux de croissance dépend de la taille et de la charge de votre réseau géré. TMS assure la maintenance automatique de la base de données pour gérer la croissance dans A.Outils d'administration > Maintenance du serveur TMS, où vous pouvez définir des limites de rétention des données.

Les déploiements plus petits (<100 systèmes) peuvent, en moyenne, s'attendre à des tailles de base de données de l'ordre de 50 Mo à 2 Go. Les déploiements de taille moyenne (systèmes 100-500) peuvent s'attendre à des bases de données de l'ordre de 1 Go à 6 Go, et les réseaux très importants ou très lourds peuvent s'attendre à des bases de données d'environ 6 Go à 10 Go.

Note: Les étendues de taille fournies ici ne sont pas des limites, seulement des approximations. La taille réelle de la base de données varie.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems