Contenu

Introduction

Quand les paramètres de gestion sont-ils appliqués aux systèmes dans TMS ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Quand les paramètres de gestion sont-ils appliqués aux systèmes dans TMS ?

Si les paramètres d'application de gestion sont activés sous A.Outils d'administration > Configuration > Paramètres réseau, TMS répercute les paramètres sur les systèmes de l'intervalle d'actualisation du système forcé défini sur la même page. Une pression manuelle peut être lancée sur cette page à l'aide du bouton Appliquer maintenant.

Pour les réseaux de très grande taille, il peut s’avérer nécessaire de prévoir du temps supplémentaire pour que TMS puisse traverser tous les systèmes. Les paramètres peuvent être poussés pour un système individuel à la demande sur la page Paramètres du système sous Systèmes > Navigator. Pour plus d'informations sur les paramètres de gestion appliqués aux systèmes, reportez-vous au document de support technique TMS pour le type de système spécifique.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems