Contenu

Introduction

Pourquoi TMS signale-t-il « Aucune réponse HTTP » pour un système MXP ? L'option « Forcer l'actualisation » efface l'erreur, mais la renvoie ultérieurement.

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne la suite de gestion Cisco TelePresence.

Q. Pourquoi TMS signale-t-il « Aucune réponse HTTP » pour un système MXP ? L'option « Forcer l'actualisation » efface l'erreur, mais la renvoie ultérieurement.

R. Si l'état peut être effacé avec l'actualisation forcée, mais qu'il revient plus tard, c'est un symptôme que le service TMS Database Scanner ne peut pas atteindre ce système. Vérifiez si un proxy Web nécessitant une authentification est présent sur le réseau, car cela bloque le trafic des services TMS.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems