Contenu

Introduction

Quelle bande passante utilise TMS pour gérer un système ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Quelle bande passante utilise TMS pour gérer un système ?

TMS ne maintient pas de connexions constantes avec les systèmes et ne consomme donc pas de bande passante pour les systèmes en permanence. TMS est déclenché par un événement, ce qui signifie que les connexions sont établies selon les besoins en fonction d'un événement ou d'un déclencheur se produisant&mdash, comme la connexion d'un appel.A.

La bande passante utilisée par système dépend donc entièrement de l'activité de chaque système ou de sa fréquence de gestion. Les connexions sont généralement de type texte et très légères, sauf pour les mises à niveau logicielles. Par exemple, un appel de base sur un terminal MXP génère moins de 140 Ko de trafic de gestion total. L'utilisation de la bande passante à l'extrémité du système pour la gestion est généralement considérée comme négligeable. La consommation de bande passante à la fin du TMS dépendra du nombre de systèmes gérés et de leur activité. La consommation de bande passante pour la gestion n'est généralement pas une cause de modifications du réseau.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems