Contenu

Introduction

Pourquoi est-ce que je rencontre des problèmes avec mon TANDBERG VCS avec le contrôleur d'accès intégré TANDBERG Codian ?

Informations connexes

Introduction

Cet article se rapporte aux systèmes Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Video Communication. Produits Pressway et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Pourquoi est-ce que je rencontre des problèmes avec mon TANDBERG VCS avec le contrôleur d'accès intégré TANDBERG Codian ?

Très peu de périphériques tels que le VCS TANDBERG envoient un élément d'identificateur de point d'extrémité dans le LRQ. Avant la version 2.3 du MCU de Codien, le contrôleur d'accès intégré vérifiait cet élément d'identificateur de point de terminaison, et pensant que le périphérique était un point de terminaison, rejetait la demande si l'identificateur n'était pas enregistré.A.

À partir de la version 2.3(1.0) du MCU, cette vérification n'est plus effectuée. Si vous éprouvez des difficultés à proximité d'un contrôleur d'accès intégré sur une unité MCU Codian, mettez à niveau l'unité MCU vers la dernière version disponible sur le site Web.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems