Contenu

Introduction

Confirmation du lecteur dans l'offre groupée storfs-support

Valider les informations du système HX

Mappage du lecteur sur l'hôte

Mappage du numéro de série du lecteur vers UCS via UCSM sam_techsupport

Valider les informations du système UCS

Pour vérifier via l'interface utilisateur graphique

Pour vérifier via CLI

Introduction

Ce document passe en revue le mappage d'un lecteur figurant sur la liste noire HX sur le lecteur UCS. Cela permet de résoudre les problèmes, en identifiant le lecteur sur liste noire et le PID du lecteur dans un environnement Hyperflex.  Nous aurons besoin des journaux HX et UCS pour ce processus. Vous pouvez également exécuter les commandes fournies sur un système actif après l'entrée de SSH dans le périphérique.

Confirmation du lecteur dans l'offre groupée storfs-support

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

Étape 1. Dans la sortie de /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt ci-dessus, vérifiez qu'un disque est « Inactif ». Notez l'emplacement du disque, l'ID du disque, le modèle du fournisseur et le numéro de série du disque.

Étape 2. Dans la sortie de /cmds_output/stcli_node_list.txt, vérifiez que le lecteur est sur liste noire et qu'il correspond à l'ID obtenu à l'étape 1 ci-dessus.

Valider les informations du système HX

Vous devez exécuter ces commandes sur le système en direct, puis suivre les étapes HX correspondantes ci-dessus

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

Mappage du lecteur sur l'hôte

Étape 1. La première étape consiste à obtenir l'identificateur de disque qui a échoué à partir de HX Connect.

Étape 2. Utilisez la commande cat stevents.log et grep pour l'identificateur de disque pour obtenir l'ID de noeud.

Étape 3. Exécuter « informations de cluster stcli | less » pour faire correspondre l'identificateur de noeud à l'adresse IP de l'hôte.

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

Mappage du numéro de série du lecteur vers UCS via UCSM sam_techsupport

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

Dans sam_techsupport, recherchez le numéro de série (à partir de l'étape 1 ci-dessus). À partir de là, recherchez le lecteur défaillant et obtenez le PID Cisco. Si vous voulez voir dans quel serveur il est installé du côté UCS, vous devez faire défiler les journaux jusqu'à ce que vous atteigniez le numéro et les informations du serveur. Vous pouvez également obtenir le reste de la configuration du serveur à partir de ce résultat.

Valider les informations du système UCS

Vous devez vérifier l'adresse IP UCSM via l'interface utilisateur graphique UCSM ou SSH et exécuter les commandes suivantes, puis suivez les étapes UCS correspondantes ci-dessus.

Pour vérifier via l'interface utilisateur graphique

Accédez à UCSM > Serveur X > Inventaire > Stockage > Disques > Tout développer > Colonne série

Pour vérifier via CLI

Pour afficher l'inventaire de tous les serveurs

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

Ou, si vous connaissez le serveur sur lequel vous souhaitez développer l'inventaire

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail