Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configurations

Configuration mainframe - Fichiers OMPROUTE

Configuration mainframe - pile TCP/IP

Configuration mainframe - Définitions VTAM et démarrage de TCP/IP

Configuration du routeur

Affiche sur le routeur

Affiche sur mainframe

Affichages VTAM sur la console système

Les informations de routage s'affichent sous TSO à partir de la commande netstat

Informations connexes

Introduction

Ce document présente des exemples de configurations d’hôte et de routeur pour exécuter la procédure OMPROUTE sur le mainframe afin d’échanger des mises à jour de routage avec le reste du réseau TCP/IP. OMPROUTE est souvent utilisé, comme dans cet exemple, en conjonction avec une adresse IP virtuelle (VIPA), qui permet à l'adresse IP du mainframe configuré dans les clients d'être indépendante de toute interface de canal unique. Cela fournit une redondance pour le canal. À l'origine, l'implémentation TCP/IP du mainframe d'IBM prenait uniquement en charge le protocole RIP (Routing Information Protocol) en tant que protocole de routage, avec l'utilisation de la procédure OROUTED. Le nouveau protocole OMPROUTE prend en charge RIP V1 ou V2 et OSPF (Open Shortest Path First). IBM recommande d'utiliser OMPROUTE plutôt que OROUTED, et IBM finira par supprimer la prise en charge de OROUTED.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

La version du logiciel Cisco IOS® qui a été utilisée pour cette configuration était 12.1(3a)T2 avec le microcode xCPA 27-9, qui était la dernière au moment de son test. Toutefois, si vous utilisez CLAW, cela devrait fonctionner avec n'importe quelle version du logiciel Cisco IOS. L'utilisation de CMPC+ nécessite au minimum la version 12.1T du logiciel Cisco IOS.

Le routeur était un Cisco 7206 avec une carte de port xCPA. Vous pouvez également utiliser un routeur Cisco 7500 avec une carte CIP avec des modifications mineures dans la configuration, comme indiqué plus loin dans ce document.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurations

Configuration mainframe - Fichiers OMPROUTE

La configuration de OMPROUTE sur le mainframe est très similaire à celle de OROUTED. OMPROUTE utilise également un minimum de deux fichiers de configuration. Vous devez indiquer l'emplacement de ces fichiers de configuration, dans l'espace d'adressage OMVS, avec les deux variables d'environnement suivantes :

- export solvver_conf=/etc/resolv.conf

- export omproute_file=/etc/omproute.conf

Ceci est un exemple du contenu de la commande solvver_conf :

TCPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

omproute_file dépendra de l'utilisation ou non du protocole RIP ou OSPF. Voici un exemple de configuration pour RIP :

;

Originate_RIP_Default Condition=Always Cost=1

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Receive_Dynamic_Nets=YES

Receive_Dynamic_Subnets=YES

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

MTU=1470

;

Pour OSPF, il existe d'autres options de configuration, notamment la possibilité de faire du mainframe une zone de stub. Cela peut réduire considérablement les mises à jour de routage de charge qui sont placées sur le canal lorsque de nombreuses partitions logiques (LPAR) se connectent sur le même canal. Voici un exemple :

Area Area_Number=0.0.0.0 Authentication_Type=None Stub_Area=NO

;

Comparison=Type2

;

AS_Boundary_Routing Import_Subnet_Routes=YES

Import_Direct_Routes=YES

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Attaches_To_Area=0.0.0.0

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

Hello_Interval=30

Dead_Router_Interval=120

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

Configuration mainframe - pile TCP/IP

Le jeu de données de profil TCP/IP ne nécessite aucune configuration spéciale pour OMPROUTE, sauf le fait que vous devez commenter toutes les configurations de route statique et par défaut et la section BSDROUTINGPARMS (qui est utilisée uniquement par OROUTED). Cet extrait montre uniquement ce qui doit être commenté et les paramètres auxquels les fichiers de configuration OMPROUTE font référence :

TCPIP Profile dataset

---------------------

-----------------------------------------------------------------------

; Hardware definitions:

-----------------------------------------------------------------------

; NOTE: To use these device and link statements, update the statements

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

DEVICE DIPTG MPCPTP

LINK LDIPTG MPCPTP DIPTG

DEVICE VIPADEV VIRTUAL 0

LINK VIPALINK VIRTUAL 0 VIPADEV

;

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; HOME Internet (IP) addresses of each link in the host.

;

; NOTE: To use this home statement, update the ipaddress and linknames

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

HOME

10.64.3.17    VIPALINK

10.64.3.34    LDIPTG

; -----------------------------------------------------------------------

;

; IP routing information for the host. All static IP routes should

; be added here.

;

; NOTE: To use this GATEWAY statement, update the addresses and links

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

; GATEWAY

;

; Direct Routes - Routes that are directly connected to my interfaces.

;

; Network  First Hop  Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; 10           =       CIS1      1500       0.255.255.0    0.101.1

; 10           =       LDIPTG    1500       0.255.255.240  0.64.3.32

; 9            =       LIS1      1500       0.255.255.0    0.117.56.0

; 130.50       =       TR1       2000       0.0.255.0      0.0.10.0

; 193.5.2      =       ETH1      1500       0

; 9            =       FDDI1     4000       0.255.255.0    0.67.43.0

; 193.7.2.2    =       SNA1      2000       HOST

;

; Indirect Routes - Routes that are reachable through routers on my

;     network.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  10.64.3.33  LDIPTG    DEFAULTSIZE  0

; 193.12.2    130.50.10.1 TR1       2000         0

; 10.5.6.4    193.5.2.10  ETH1      1500         HOST

;

; Default Route - All packets to an unknown destination are routed

;   through this route.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  9.67.43.1   FDDI1     DEFAULTSIZE  0

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask     Dest Addr

; BSDROUTINGPARMS false

; LDIPTG       1500       0     255.255.255.240 10.64.3.33

; VIPALINK     1500       0     255.255.255.240 0

;    TR1       2000       0     255.255.255.0   0

;    ETH1      1500       0     255.255.255.0   0

;    FDDI1  DEFAULTSIZE   0     255.255.255.0   0

; ENDBSDROUTINGPARMS

!--- Note that all of the last two sections have been commented out.

Configuration mainframe - Définitions VTAM et démarrage de TCP/IP

Les mises à jour de routage peuvent être échangées via des connexions CLAW ou CMPC+. Si vous utilisez CLAW, aucune configuration supplémentaire n'est requise sur le mainframe. Cet exemple utilise CMPC, qui nécessite une entrée de liste de ressources de transport VTAM (TRL). Voici le membre VTAM :

DIPTGTRL VBUILD TYPE=TRL

*

*

DIPTG  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,READ=(E24),WRITE=(E25)

*

Le TRL doit être activé avant le démarrage de la tâche TCPIP. Exemple :

V NET,ACT,ID=DIPTRL1,UPDATE=ALL

IST097I VARY ACCEPTED

ISTTRL ACTIVE

Ensuite, activez la tâche TCP/IP démarrée avec la commande de console MVS TCPIP S. Une fois que la tâche TCP/IP a démarré, la procédure OMPROUTE peut être lancée, soit avec l'utilisation du langage JCL (Job Control Language) comme tâche démarrée, soit à partir de l'espace d'adressage OMVS. Pour démarrer dans OMVS, émettez ces commandes :

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

omproute &

Pour vérifier que OMPROUTE est en cours d'exécution, émettez cette commande de console, où p390 est l'ID utilisateur sous lequel le démon OMPROUTE a été démarré :

d omvs,u=p390

Configuration du routeur

CLAW et CMPC doivent être configurés spécifiquement pour envoyer des diffusions sur le canal, avec le mot clé broadcast. Par exemple, pour CLAW :

claw 0100 20 10.101.1.10 P390D C7000D TCPIP TCPIP broadcast

Dans cet exemple, CMPC+ est en cours d'utilisation, ce sont donc les parties pertinentes de la configuration du routeur :

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

S'il s'agissait d'un routeur Cisco 7500 avec une carte CIP au lieu d'un 7200 avec une carte de port xCPA, l'instruction tg aurait été configurée sous l'interface virtuelle /2. Notez la commande ip ospf network point-to-multipoint, requise pour que le protocole OSPF fonctionne correctement. L’interface de canal est considérée comme une interface multipoint, tout comme Frame Relay. Si vous ne souhaitez pas exécuter le protocole OSPF sur l'ensemble de votre réseau, vous pouvez l'exécuter uniquement sur l'interface de canal elle-même et utiliser la redistribution entre d'autres protocoles de routage. Exemple :

!

router eigrp 1

redistribute ospf 1

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

no eigrp log-neighbor-changes

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute eigrp 1

network 10.64.3.33 0.0.0.0 area 0

!

Affiche sur le routeur

diplodocus# show extended channel 2/0 status

Path: 0100  -- ESTABLISHED

Command    Selective   System     Device    CU

Dev    Connects    Retries    Cancels    Reset    Reset    Errors    Busy

24        30         21          1         0        0        0        0

25        29         0           1         0        0        0        0

Blocks         Bytes         Dropped Blk         Memd

Dev-Lnk    Read    Write    Read    Write    Read    Write    wait    Con

24-00       29       6      3484     789      0        0       0       Y

25-00        9      29       801    3920      0        0       0       Y

Path 0100

Total:      38      35      4285    4709      0        0       0

Last statistics 0 seconds old, next in 10 seconds

diplodocus# show extended channel 2/0 cmpc

Path    Dv    TGName    Dir    Bfrs     Status

CMPC   0100     24     DIPTG  READ  16  Active+

CMPC   0100     25     DIPTG  WRITE 16  Active+

diplodocus# show ip ospf i

Channel2/0 is up, line protocol is up

Internet Address 10.64.3.33/28, Area 0

Process ID 1, Router ID 200.100.100.9, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT,

Cost: 4

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:10

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.64.3.17

Suppress hello for 0 neighbor(s)

diplodocus# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address       Interface

10.64.3.17       1    FULL/  -        00:01:35

Neighbor is up for 00:04:01           10.64.3.34  Channel2/0

diplodocus# show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.64.3.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback1

200.100.100.0/29 is subnetted, 1 subnets

C 200.100.100.8 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks

D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:06:40, Null0

C 10.64.3.0/28 is directly connected, Ethernet6/0

O E2 10.64.3.17/32 [110/1] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

O 10.64.3.16/28 [110/5] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

C 10.64.3.32/28 is directly connected, Channel2/0

S 10.64.3.34/32 [1/0] via 10.64.3.34, Channel2/0

S 10.64.3.37/32 [1/0] via 10.64.3.37, Channel2/0

C 10.64.3.48/28 is directly connected, Serial1/3.1

C 10.64.3.128/28 is directly connected, Serial1/3.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.64.3.1

Affiche sur mainframe

Affichages VTAM sur la console système

D NET,TRL

IST097I DISPLAY ACCEPTED

ST350I DISPLAY TYPE = TRL 042

IST1314I TRLE = DIPTG   STATUS = ACTIV       CONTROL = MPC

IST1454I 1 TRLE(S) DISPLAYED

IST314I END

D NET,TRL,TRLE=DIPTG

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = DIPTG, TYPE = TRLE 045

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST087I TYPE = LEASED   , CONTROL = MPC , HPDT = YES

IST1715I MPCLEVEL = HPDT       MPCUSAGE = SHARE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = ***NA***

IST1221I WRITE DEV = 0E25 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = DATASPACE

IST1221I READ  DEV = 0E24 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST314I END

Les informations de routage s'affichent sous TSO à partir de la commande netstat

netstat route affiche la table de routage. Exemple :

===> netstat route

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7       TCPIP NAME: TCPIP       15:56:33

EZZ2755I Destination       Gateway       Flags  Refcnt  Interface

EZZ2756I -----------       -------       -----  ------  ---------

EZZ2757I 10.0.0.0          10.64.3.33    UG     000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.32        0.0.0.0       U      000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.33        0.0.0.0       UH     000000  LDIPTG

netstat device affiche l'état, etc., de tous les périphériques ou liaisons connectés. Exemple :

===> netstat device

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7   TCPIP NAME: TCPIP    15:58:04

EZZ2760I DevName: LOOPBACK     DevType: LOOPBACK  DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LOOPBACK       LnkType: LOOPBACK    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000004278   ByteOut: 0000004278

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 00000  Metric: 00

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 0.0.0.0

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

EZZ2760I DevName: DIPTG      DevType: MPC       DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LDIPTG       LnkType: MPC    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000001848   ByteOut: 0000001936

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: Yes

EZZ2812I     Group            RefCnt

EZZ2813I     -----            ------

EZZ2814I     224.0.0.5        0000000001

EZZ2814I     224.0.0.1        0000000001

EZZ2760I DevName: VIPADEV     DevType: VIPA      DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: VIPALINK       LnkType: VIPA    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000000000   ByteOut: 0000000000

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

Il existe de nombreuses autres options disponibles avec netstat. Vous pouvez émettre le netstat ? pour les afficher tous.

Informations connexes

- Assistance technologique IBM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems