Contenu

Introduction

Explication

Introduction

Ce document étend les concepts décrits dans un autre document Comprendre la sélection de l'adresse de transfert dans OSPF et explique la différence lorsque vous utilisez NX-OS, le système d'exploitation réseau pour les commutateurs Ethernet de la gamme Cisco Nexus.

Explication

Selon le document ci-dessus, l'adresse de transfert est sélectionnée sur le routeur ASBR (Autonomous System Border Router) à l'aide des règles suivantes :

1. Si une interface de bouclage est configurée dans la zone, l'adresse IP de l'interface de bouclage est sélectionnée en tant qu'adresse de transfert (FA).

2. Si la première condition n'est pas remplie, l'adresse IP de la première interface de la liste OSPF (Open Shortest Path First) est sélectionnée comme adresse de transfert. Vous pouvez afficher la liste des interfaces OSPF à l'aide de la commande show ip ospf interface brief. L’interface située en haut sera la dernière interface connectée au protocole OSPF.

Cependant, la deuxième règle ne s'applique pas à NX-OS.

Dans NX-OS, lorsqu'il n'y a pas d'interface de bouclage, l'ID d'interface OSPF détermine l'adresse de transfert.

L'adresse IP de l'interface avec l'ID le plus élevé est sélectionnée en tant que FA, que l'interface soit passive ou non.

Notez que l'ID d'interface est dynamique et peut changer après le rechargement du système.

Si une interface est supprimée d'OSPF et est ajoutée à nouveau, son ID dans la liste d'interfaces OSPF peut changer si une autre interface est ajoutée dans OSPF entre les opérations delete et add.

La raison en est que la ressource d'ID d'interface OSPF est utilisée de manière cyclique.

Lorsqu'une interface est supprimée de la liste d'interfaces OSPF, l'ID d'interface attribué est recyclé, c'est-à-dire que lorsqu'une autre interface est ajoutée à l'interface OSPF, l'ID est attribué à l'interface.

Ce n'est que lorsque tous les ID recyclés sont épuisés qu'un nouvel ID d'interface sera attribué à la prochaine interface OSPF.

Voici un exemple :

show ip ospf interface brief vrf A

OSPF Process ID 10 VRF A

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan101                452    0.0.0.7         5      BDR      2         up

Vlan201                678    0.0.0.7         100    DR       0         up <—————— highest ID = FA

Vlan301                160    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po11                247    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

- Lorsque vlan201 est supprimé du protocole OSPF, l'ID 678 est libéré.

- Ensuite, lorsque van 202 est ajouté au protocole OSPF, l'ID 678 est attribué au VLAN 202.

- Ensuite, vlan 201 est ajouté, un nouvel ID plus grand est attribué à vlan 201.

show ip ospf interface brief vrf B

OSPF Process ID 10 VRF B

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan102                490    0.0.0.7         5      BDR      2         up    <——————  highest ID = FA

Vlan202                51     0.0.0.7         100    DR       0         up

Vlan302                102    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po12                275    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

interface Vlan101

vrf member A

ip address 192.168.1.1/24 <-----FA

interface Vlan102

vrf member B

ip address 10.1.1.1/24 <---------FA

N7K#show ospf data nssa-external172.16.1.140 det vrf A

OSPF Router with ID () (Process ID 21)

Type-7 AS External Link States (Area 7)

LS age: 162

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, No DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 172.16.1.140 (External Network Number )

Advertising Router: 100.1.1.1

LS Seq Number:80000012

Checksum: 0x504c

Length: 36

Network Mask:255.255.255.255

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.1.1 ←--- Vlan101

External Route Tag: 0

N7K# show ip ospf data extroute172.16.1.150 det vrf B

OSPF Router with ID () (Process ID 10 VRF B)

Type-5 AS External Link States

LS age: 323

Options: 0x20 (No TOS-capability, DC)

LS Type: Type-5 AS-External

Link State ID:route172.16.1.150 (Network address)

Advertising Router:100.1.1.2

LS Seq Number: 0x8000008f

Checksum: 0x9691

Length: 36

Network Mask: /32

Metric Type: 1 (Same units as link state path)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.1.1.1 ←--- Vlan 102

External Route Tag: 0