Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Diagramme du réseau

Configuration de haut niveau

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment déployer la superposition IPv6 de LAN extensible virtuel (VXLAN) de VPN Ethernet de couche 2 (EVPN) sur Nexus 9000.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Protocole BGP (Border Gateway Protocol)

- Protocole OSPF (Open Shortest Path First)

- EVPN

- IPV6

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco N9K-C93180YC-FX qui exécute la version 9.3.(9)

- Cisco N9K-C93216TC-FX2 qui exécute la version 9.3(7)

- Cisco Aggregation Service Router (ASR) avec activation de l'hôte final pour IPv4 et IPv6

- Cisco N9K-C93180YC-EX qui exécute la version 9.3(8)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Diagramme du réseau

Configuration de haut niveau

1. Installer les fonctionnalités

2. Configurer l'adresse IP - Sous-jacent

3. Configurer IGP - OSPF

4. Configurer MP - BGP

5. Configuration de la superposition VLAN et EVPN

6. Configurer e-BGP entre les hôtes et les LEAF

Configuration

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Utilisez ces commandes pour dépanner la configuration :

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side