Contenu

Introduction

Questions sur les compteurs SNMP

Compteurs SNMP et show Command Equivalent Questions

Informations connexes

Introduction

Ce document apporte des réponses aux questions fréquemment posées, et guide les utilisateurs afin qu'ils trouvent des ressources utiles sur le SNMP, et les problèmes SNMP qui sont liés au matériel de Cisco.

Questions sur les compteurs SNMP

Q. Quelle MIB dois-je utiliser pour les compteurs d’interface ?

La gestion des interfaces sur SNMP repose sur deux tables : A.ifTable (clients enregistrés uniquement) et son extension, ifXTable ( clientsenregistrés uniquement) décrits dans la norme RFC1213/RFC2233. Les interfaces peuvent avoir plusieurs couches, qui dépendent du support, et chaque sous-couche est représentée par une ligne distincte dans le tableau. La relation entre la couche supérieure et la couche inférieure est décrite dans ifStackTable (clients enregistrés uniquement). Le ifTable définit des compteurs 32 bits pour les octets entrants et sortants (ifInOctets (clients enregistrés uniquement) /ifOutOctets), les paquets (ifInUcastPkts ( clients enregistrés uniquement) /ifOutUcastPkts ( clientsenregistrés uniquement) , InNU Pkts ( clients enregistrés uniquement) /ifOutNUcastPkts ( clients enregistrés uniquement) ), erreurs et rejets. Le ifXTable fournit des compteurs 64 bits similaires, également appelés compteurs de haute capacité (HC) : ifHCInOctets ( clients enregistrés uniquement) /ifHCOutOctets (clients enregistrés uniquement) et ifHCInUcastPkts ( clients enregistrés uniquement) /ifHCOutUcastPkts ( clients enregistrés) .

Q. Quand faut-il utiliser des compteurs 64 bits ?

A.La RFC 2233 a adopté des compteurs 64 bits étendus pour les interfaces à haute capacité dans lesquelles les compteurs 32 bits ne fournissent pas une capacité suffisante et un enchaînement trop rapide.

À mesure que la vitesse des supports réseau augmente, la durée minimale d'encapsulation d'un compteur 32 bits diminue. Par exemple, un flux de 10 Mbits/s de paquets back-to-back, de taille complète, provoque l'encapsulation de ifInOctets en un peu plus de 57 minutes. À 100 Mbits/s, la durée minimale de post-appel est de 5,7 minutes et à 1 Gbits/s, la durée minimale est de 34 secondes.

Remarque : Les compteurs SNMP s'enroulent, pas les compteurs de l'interface de ligne de commande (CLI).

Pour les interfaces qui fonctionnent à 20 000 000 (20 millions) bits par seconde ou moins, vous devez utiliser des compteurs d’octets et de paquets de 32 bits. Pour les interfaces qui fonctionnent plus rapidement que 20 millions de bits par seconde et plus lentement que 650 000 000 bits par seconde, vous devez utiliser des compteurs de paquets 32 bits et des compteurs d’octet 64 bits. Pour les interfaces qui fonctionnent à 650 000 000 bits/seconde ou plus, des compteurs de paquets et d’octet 64 bits doivent être utilisés.

Par conséquent, le logiciel Cisco IOS® ne prend pas en charge les compteurs 64 bits pour des débits d'interface inférieurs à 20 Mbits/s. Cela signifie que les compteurs 64 bits ne sont pas pris en charge sur les ports Ethernet 10 Mo, que les ports Fast Ethernet 100 Mo et les autres ports haut débit prennent en charge les compteurs 64 bits.

Q. Quelle version de SNMP est nécessaire pour interroger les compteurs 64 bits ?

SNMPv2C ou SNMPv3 est requis pour interroger les compteurs 64 bits. SNMPv1 ne prend pas en charge les compteurs 64 bits. Sachez que ifInOctets = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 est un compteur 32 bits tandis que la version 64 bits est ifHCInOctets = .1.3.6.1.2.1.31.1.1.6. A.

Exemple :

Catalyst 5000 utilise HP OpenView snmpget, qui prend par défaut la valeur SNMPv1

# snmpget -c public 14.32.5.18 ifName.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.1 DISPLAY STRING- (ascii) sc0

Requête avec SNMPv1, valeur par défaut pour HP OpenView snmpget

# snmpget -c public 14.32.5.18 ifHCInOctets.1

snmpget Agent reported error with variable #1.

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.

ifHCInOctets.1

SNMP Variable does not exist or access is denied.

Même requête avec SNMPv2C

# snmpget -v 2c -c public 14.32.5.18 ifHCInOctets.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifHCInOctets.1 Counter64 622366215

Q. Quels périphériques Cisco implémentent des compteurs SNMP 64 bits, en particulier pour la base de données IF-MIB ?

Ces périphériques Cisco implémentent des compteurs SNMP 64 bits : A.

Remarque : Vous devez être un utilisateur enregistré et vous devez être connecté pour pouvoir accéder aux liens d'ID de bogue Cisco et voir les informations détaillées sur le bogue.

- Routeurs Cisco 2500 et 2600 : ces routeurs ne prennent pas en charge les compteurs 64 bits.

- Catalyst 2950 et 3550—La prise en charge commence dans le logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)EA1 depuis l'ID de bogue Cisco CSCdx67611 (clients enregistrés uniquement) et l'ID de bogue Cisco CSCdw52880000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 clients uniquement).

- Catalyst 2900XL et 3500XL : la prise en charge commence dans le logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC3 depuis l'ID de bogue Cisco CSCds45300 (clients enregistrés uniquement).

- Gamme Catalyst 5000 : depuis la version 3.x du logiciel Cisco IOS. Sur RSM/RSFC, la prise en charge commence dans le logiciel Cisco IOS Version 12.1(6)E1 depuis l'ID de bogue Cisco CSCds50549 (clients enregistrés uniquement).

- Modules ATM Catalyst 5000/6000—Depuis la version 12.0(14)W05(20) du logiciel Cisco IOS, reportez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCds07238 (clients enregistrés uniquement).

- Catalyst 6000 Gigabit Ethernet WAN OSM—Depuis la version 12.1.12E du logiciel Cisco IOS, référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdw64849 (clients enregistrés uniquement).

- Gamme Catalyst 6000 : toutes les versions du logiciel Cisco IOS. La prise en charge de WS-F6K-MSFC et MSM commence dans le logiciel Cisco IOS Version 12.1(8a)E4.

- Gamme Catalyst 8500 : la prise en charge commence à partir de la version 12.0(5)W5(13) du logiciel Cisco IOS.

- Routeurs Cisco 3600, 4000 et plates-formes supérieures—Depuis le logiciel Cisco IOS 12.0(1) et le logiciel Cisco IOS version 12.0(1)T, référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdj93712 (clients enregistrés uniquement) et à l'ID de bogue Cisco CSCdt58 029 ( clients enregistrés uniquement).

- Interfaces Frame Relay : depuis la version 12.0(17)S du logiciel Cisco IOS et la version 12.2(4)T3 du logiciel Cisco IOS, reportez-vous à Compteurs Frame Relay 64 bits.

- Interfaces ATM OC3 - Depuis la version 12.0(6)T du logiciel Cisco IOS, référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdm45357 (clients enregistrés uniquement).

- Interfaces de tunnel - Depuis la version 12.0(16)S du logiciel Cisco IOS, référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdt58029 (clients enregistrés uniquement).

Remarque : le logiciel Cisco IOS ne prend pas en charge les compteurs 64 bits pour des débits d'interface inférieurs à 20 Mbits/s. Cela signifie que les compteurs 64 bits ne sont pas pris en charge sur les ports Ethernet 10 Mo. Seuls les ports Fast-Ethernet 100 Mo et les autres ports haut débit prennent en charge les compteurs 64 bits.

Q. Les compteurs SNMP ifInOctets et ifOutOctets sont-ils identiques à ceux de la commande show interfaces In/Out ?

Oui, mais uniquement lorsque SNMP est activé à partir du démarrage. Si vous mettez sous tension un périphérique Cisco, activez SNMP, les compteurs SNMP commencent à 0. Ils ne récupèrent pas automatiquement leurs valeurs dans la sortie CLI. A.

Q. Les compteurs ifInOctets et ifOutOctets incluent-ils une surcharge de tramage (protocole point à point, contrôle de liaison de données de haut niveau) ?

Oui.A.

Q. Sur une interface en mode de transfert asynchrone, les compteurs incluent-ils l'en-tête de cellule ?

Les compteurs ATM (Asynchronous Transfer Mode) n'incluent pas la surcharge ATM (en-têtes de cellule et remplissage AAL5). A.

Q. Pourquoi les compteurs SNMP ne retournent-ils pas le même numéro que les commandes show CLI ?

Un objet SNMP défini comme compteur doit respecter A.RFC1155 :

"3.2.3.3 . Compteur

Ce type à l'échelle de l'application représente un entier non négatif qui augmente de manière monotone jusqu'à atteindre une valeur maximale, lorsqu'il se retourne et commence à augmenter à nouveau à partir de zéro. Cette note spécifie une valeur maximale de 2^32-1 (4294967295 décimale) pour les compteurs. »

Il n'existe aucune méthode pour réinitialiser un compteur SNMP à zéro sans avoir à recharger le périphérique.

La sortie du compteur d'une commande show CLI peut être réinitialisée sur les interfaces car les restrictions SNMP ne sont pas présentes.

Les compteurs d’interface d’origine définis dans MIB-2 sont des compteurs 32 bits. Pour une interface de 10 Mbits/s, un compteur de 32 bits peut théoriquement s'encapsuler en 57 minutes. Il est facile d'éviter les discontinuités avec une si longue période. Mais pour 100 Mbits/s, la durée minimale de l'encapsulation théorique est de 5,7 minutes. Pour les interfaces 1 Gbit/s, il tombe à 34 secondes. Il est admis que ces temps sont pour la transmission de paquets dos à dos pleine taille, un idéal théorique. Malgré cela, plus la vitesse de l'interface est élevée, plus il devient difficile d'éviter de manquer un recouvrement de compteur. Pour résoudre ce problème, SNMPv2 SMI a défini un nouveau type d'objet, counter64, pour les compteurs 64 bits. Par conséquent, il existe plusieurs nouveaux compteurs 64 bits définis dans la table d'interface d'extension (ifxTable) définie dans RFC 1573 (remplacé ultérieurement par RFC 2233 ). Ceux-ci proviennent du IF-MIB-V1SMI.my (clients enregistrés uniquement).

ifHCInOctets (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.6)

ifHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10)

ifHCInUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.7)

ifHCOutUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.11)

ifHCInMulticastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.8)

ifHCOutMulticastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.12)

ifHCInBroadcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9)

ifHCOutBroadcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.13)

Bien que la prise en charge de base des compteurs 64 bits ait été écrite dans le logiciel Cisco IOS Version 11.3, qui commence à partir du logiciel Cisco IOS Version 12.0, uniquement siHCInOctets (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.6) et ifHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.1.1 1.1.1.1.10) ont été implémentées pour les sous-interfaces LEC LANE ATM uniquement. Pour les commutateurs de groupe de travail Catalyst, la prise en charge des compteurs 64 bits a été implémentée dans la version 3.1.

Remarque : Vous devez utiliser le protocole SNMPv2c ou SNMPv3 afin de récupérer tout objet de compteur 64.

Compteurs SNMP et show Command Equivalent Questions

Q. Que font les routeurs Cisco pour les variables MIB SNMP suivantes : ifInOctets, ifInUcastPkts, ifInNUcastPkts, ifInDiscards, ifInErrors, ifInUnknownProtos, ifOutOctets, ifOutUcastPkts, ifOutNUcastPkts, ifOutDiscards, ifOutErrors et if OutQLen ?

Voir ce tableau pour plus de détails. Celles-ci proviennent de la A.RFC1213-MIB (clients enregistrés uniquement).

ifInNUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.12)

Il s'agit du nombre de paquets de diffusion et de multidiffusion entrants.

ifInDiscard (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13)

Celles-ci sont comptabilisées comme aucune mémoire tampon comme indiqué dans la commande show interfaces.

ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)

Il s'agit du nombre de toutes les erreurs d'entrée, comme indiqué dans la commande show interfaces.

ifInUnknownProtos (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.15)

Ces erreurs sont comptabilisées comme des erreurs non classifiées.

ifOutOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16)

Il s'agit du nombre d'octets générés par l'interface, comme indiqué dans la commande show interfaces.

ifOutUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17)

Il s'agit du nombre de paquets de diffusion et de multidiffusion sortants.

ifOutDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19)

Celles-ci sont comptabilisées comme des pertes de sortie comme indiqué dans la commande show interfaces.

ifOutErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20)

Ces erreurs sont comptabilisées comme des erreurs de sortie, comme indiqué dans la commande show interfaces.

ifOutQLen (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21)

Il s'agit du nombre de paquets autorisés à être sur la file d'attente de sortie, comme indiqué dans la commande show interfaces.

Les variables précédemment répertoriées qui ne disent pas qu'elles apparaissent dans show interfaces ne sont disponibles nulle part ailleurs que SNMP.

Exemples

Cet exemple utilise un 3640 qui s'exécute avec le logiciel Cisco IOS Version 12.2(2)T1. La chaîne de communauté en lecture seule (RO) utilisée est publique et la chaîne de communauté en lecture-écriture (RW) utilisée est privée. Référez-vous à Configuration des chaînes de communauté SNMP pour plus d'informations sur la configuration des chaînes de communauté SNMP sur les périphériques.

Cette sortie est typique de la commande show ip interface brief exécutée en mode enable :

3600#show ip interface brief

Interface    IP-Address      OK? Method Status  Prol

BRI0/0       unassigned      YES NVRAM  administratively down dow

FastEthernet0/0     172.16.99.20    YES NVRAM  up      up

Serial0/0    unassigned      YES NVRAM  down    dow

Serial0/0.1  unassigned      YES unset  down    dow

BRI0/0:1     unassigned      YES unset  administratively down dow

BRI0/0:2     unassigned      YES unset  administratively down dow

Serial0/1    unassigned      YES NVRAM  administratively down dow

ATM1/0       unassigned      YES NVRAM  down    dow

ATM1/0.109   10.164.0.46     YES NVRAM  down    dow

Virtual-Template1   99.99.99.99     YES NVRAM  down    dow

Loopback0    10.1.10.1       YES NVRAM  up      up

Loopback1    unassigned      YES NVRAM  up      up

Loopback101  3.3.3.3  YES NVRAM  administratively down dow

Loopback200  4.4.4.14 YES NVRAM  administratively down dow

Loopback201  4.4.4.18 YES NVRAM  administratively down dow

Ce résultat est l'objet MIB si Descr (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2) pour le routeur précédent, qui est une chaîne de texte qui contient des informations sur l'interface. Cela donne le nom et la description de l'interface tels qu'ils ont été obtenus, qui utilise la sortie de commande de l'interface de ligne de commande précédente. ifName (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1) peut également être utilisé mais ifDescr fournit la description de l'interface avec le nom, où ifName donne uniquement le nom de l'interface.

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = ATM1/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.2 = BRI0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = FastEthernet0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4 = Serial0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.5 = BRI0/0:1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.6 = BRI0/0:2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = Serial0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.8 = Null0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.10 = Foreign Exchange Office 2/0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.11 = Foreign Exchange Office 2/0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.12 = recEive And transMit 3/0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.13 = recEive And transMit 3/0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.14 = Loopback0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.15 = Loopback1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.16 = Loopback101

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.17 = Loopback200

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.18 = Loopback201

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.19 = Serial0/0.1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.20 = ATM1/0.109-atm subif

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = ATM1/0.109-aal5 layer

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.22 = Virtual-Template1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.23 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.24 = Voice Over IP Peer: 2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.25 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 111

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.26 = Voice Over IP Peer: 222

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.27 = Voice Over IP Peer: 1234

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.28 = Voice Over IP Peer: 300000

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.29 = Voice Over FR Peer: 3

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.30 = Voice Over IP Peer: 99

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.31 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 9

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.32 = BRI0/0-Physical

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.33 = BRI0/0-Signaling

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.34 = BRI0/0:1-Bearer Channel

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.35 = BRI0/0:2-Bearer Channel

1. ifInDiscard (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13) :

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.35 = Counter32: 0

La valeur ifInDiscards est zéro pour toutes les interfaces de ce routeur. Si vous comparez ceci au résultat CLI de la commande show interfaces fastEthernet 0/0, ceci confirme le résultat :

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1767411 packets input, 178272010 bytes

Received 1161500 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7146925 packets output, 765049281 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2. ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14) :

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.7 = Counter32: 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.35 = Counter32: 0

Cette sortie montre qu'il n'y a qu'une seule erreur d'entrée pour l'interface

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.7 = Compteur32 : 1.

Afin de déterminer quelle interface il s'agit, comparez-la avec la sortie de ifDescr ci-dessus, qui montre que ceci provient d'interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = Serial0/1. Exécutez maintenant la commande show interfaces serial 0/1 en mode enable afin de vérifier le résultat précédent :

3600#show interfaces serial 0/1

Serial0/1 is administratively down, line protocol is down

Hardware is DSCC4 Serial

Description: atm-dxi test

MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM-DXI, loopback not set

Keepalive not set

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1w1d

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=down  DSR=down  DTR=down  RTS=down  CTS=down

3. ifOutOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16) :

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Counter32: 98

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Counter32: 765470674

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.21 = Counter32: 98

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.35 = Counter32: 0

Si vous comparez le résultat précédent avec le résultat du ifDescr, ceci indique :

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Compteur32 : 98 correspond à interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = ATM1/0

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Compteur32 : 765470674 correspond à interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = FastEthernet0/0

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.21 = Compteur32 : 98 correspond à interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = couche ATM1/0.109-aal5

Ceci est le résultat de la commande show interfaces de l'interface de ligne de commande pour chacune des interfaces précédentes exécutées en mode enable :

3600#show interfaces atM 1/0

ATM1/0 is down, line protocol is down

Hardware is RS8234 ATMOC3

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155000 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5

1024 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 1w1d, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2 packets output, 98 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

1772214 packets input, 178767841 bytes

Received 1164210 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7149179 packets output, 765450524 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

La sortie de ifOutOctets ne correspond pas à la sortie CLI de la commande show interfaces FastEthernet 0/0, mais elle est similaire. Ceci est dû au fait qu'il peut y avoir un délai lorsque les interfaces sont interrogées et lorsque la commande CLI est exécutée.

3600#show interfaces atM 1/0.109

ATM1/0.109 is down, line protocol is down

Hardware is RS8234 ATMOC3

Description: pvc

Internet address is 10.164.0.46/30

MTU 4470 bytes, BW 2250 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM

0 packets input, 0 bytes

2 packets output,98 bytes

0 OAM cells input, 77093 OAM cells output

AAL5 CRC errors : 0

AAL5 SAR Timeouts : 0

AAL5 Oversized SDUs : 0

AAL5 length violation : 0

AAL5 CPI Error : 0

4. ifOutDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19) :

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.35 = Counter32: 0

Le ifOutDiscards est zéro pour toutes les interfaces. Avec la commande show interfaces fastEthernet 0/0 comme exemple, cette commande produit le résultat suivant :

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

1774581 packets input, 179005552 bytes

Received 1165620 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7150259 packets output, 765645035 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

5. ifOutErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20) :

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.35 = Counter32: 0

La valeur ifOutErrors est nulle pour toutes les interfaces. Avec la commande show interfaces fastEthernet 0/0 comme exemple, cette commande produit le résultat suivant :

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1776187 packets input, 179154616 bytes

Received 1166778 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7150781 packets output, 765744231 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

6. ifOutQLen (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21) :

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.1 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.2 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.3 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.4 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.5 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.6 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.7 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.8 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.10 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.11 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.12 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.13 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.14 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.15 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.16 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.17 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.18 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.19 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.20 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.21 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.22 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.23 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.24 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.25 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.26 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.27 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.28 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.29 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.30 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.31 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.32 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.33 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.34 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.35 = Gauge32: 0

Le ifOutQLen est zéro pour toutes les interfaces. Avec la commande show interfaces fastEthernet 0/0 comme exemple :

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1776912 packets input, 179225431 bytes

Received 1167240 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7151102 packets output, 765796341 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Q. Quelle est la relation entre les instructions show interfaces no buffers et les pertes de file d'attente d'entrée ? Pourquoi les inDisCARTS de SNMP ne donnent pas de nombre de tampons et non de pertes de file d'attente d'entrée, alors que les outDisCARTS de SNMP donnent des pertes de file d'attente de sortie ?

Le locIfInputQueueDrops/ifInDiscards fonctionne différemment de locIfOutputQueueDrops/ifOutDiscards. Le ifInDiscards compte le nombre de paquets qui sont jetés en raison de l'absence d'une ressource système telle qu'une mémoire tampon. Il s'agit généralement d'un sous-ensemble de locIfInputQueueDrops. Vous voyez souvent locIfInputQueueDrops = ifInDiscards. Mais locIfInputQueueDrops compte également le nombre de paquets abandonnés parce qu'ils atteignent la limite de file d'attente d'entrée. En règle générale, locIfInputQueueDrops > ifInDiscards s'affiche. A.

Résumé

locIfInputQueueDrops = Limite de file d'attente abandonnées + Pas de pertes de mémoire tampon siInDiscards = Aucune perte de mémoire tampon (et est un sous-ensemble de locIfInputQueueDrops)

Les locIfOutputQueueDrops et ifOutDiscards sont toujours égaux lorsqu'ils comptent les mêmes événements. Ces événements atteignent la limite de la file d'attente de sortie, et n'ont pas de tampon de taxe matériel lorsqu'un paquet est commuté rapidement d'une interface à une autre. Les OID des objets MIB précédents sont les suivants :

À partir de VIEILLE-CISCO-INTERFACES-MIB (clients enregistrés uniquement)

À partir de RFC1213-MIB (clients enregistrés uniquement)

locIfInputQueueDrops = .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26

ifInDiscards = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13

locIfOutputQueueDrops = .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27

ifOutDiscards = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19

Q. Puis-je interroger aucune mémoire tampon sur un routeur ?

Oui. Vous pouvez interroger ifInDiscards afin d'interroger aucune mémoire tampon. A.

Q. Comment puis-je interroger les pertes de limite de file d’attente sur un routeur ?

Avec l'utilisation de SNMP, il n'y a aucun moyen pour la commande A.show interfaces de décomposer les éléments individuels qui entrent dans les pertes de sortie.

Considérez ces nouvelles informations sur ce qui va dans le compteur des pertes de sortie :

Pertes d'entrée = Pertes de limite de file d'attente + Pertes de limitation + Pertes de file d'attente SMT complètes + Pertes RSRB + aucune perte de tampon

En outre, les compteurs SNMP ne sont jamais effacés, même si les interfaces sont effacées.

Informations connexes

- Conseils techniques sur les services d'applications IP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems