Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Fermeture de session PPPoA : xDSL à 7200

Pontage RFC 1483 : xDSL à 7200

RBE : xDSL à 7200

PPPoE : xDSL à 7200

L2TP : xDSL à 7200 via L2TP

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document présente une description générale des composantes de la ligne d'abonné numérique (DSL) et de leur façon de s'intégrer à la mise en place d'une DSL de base. Les exemples de configurations présentées dans ce document montrent les réseaux DSL les plus fréquemment utilisés actuellement. Vous pouvez vous référer à ces configurations afin de concevoir la mise en place d'une agrégation de bande passante. Cependant, ces configurations ne doivent pas être considérées comme des solutions permettant d'éviter les cookies. Chaque client et chaque exigence sont différents et il existe plusieurs façons d'atteindre les mêmes objectifs de conception.

Bien que les configurations de ce document soient aussi complètes que possible, le document ne donne que les lignes essentielles. Le document suppose que l'utilisateur a une compréhension de base de la configuration des périphériques Cisco et omet de nombreuses lignes de commande de base. Utilisez ces configurations uniquement comme point de départ pour concevoir votre propre implémentation.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Fermeture de session PPPoA : xDSL à 7200

Diagramme du réseau

Cette section utilise cette configuration du réseau :

Configurations

Cet exemple décrit comment connecter un Cisco 677, ou un autre équipement client DSL (CPE), à un Cisco 7200 via PPP sur ATM (PPPoA). La configuration inclut un commutateur ATM Cisco Lightstream 1010 (LS1010), qui est un composant facultatif. Les résultats sont identiques si vous connectez directement le multiplicateur d'accès DSL (DSLAM) au Cisco 7200.

Dans cet exemple, vous établissez la session PPP sur le Cisco 677 et vous terminez sur le Cisco 7200. Après la fin de la session, le protocole IP traditionnel transmet le trafic au fournisseur de services réseau (NSP) ou à Internet.

Le CPE dispose d’une configuration pour effectuer la traduction d’adresses de réseau (NAT)/traduction d’adresses de port (PAT). Le CPE implémente également un serveur DHCP pour attribuer des adresses IP aux stations Ethernet.

Cette section utilise ces configurations :

- Configuration PC pour PPPoA

- Configuration de Cisco CPE pour PPPoA

- Configuration DSLAM Cisco pour PPPoA

- Configuration de Cisco LS1010 pour PPPoA

- Configuration de Cisco 7200 pour PPPoA

Configuration PC pour PPPoA

1. Définissez l'adressage IP pour obtenir automatiquement une adresse IP.

2. Définissez WINS pour utiliser DHCP pour la résolution de WINS.

3. Assurez-vous qu'aucune passerelle par défaut n'est définie.

Remarque : si DHCP ne peut pas transmettre ces informations, vous devez définir un nom de domaine.

Configuration de Cisco CPE pour PPPoA

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Configuration DSLAM Cisco pour PPPoA

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

atm pvc 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuration de Cisco LS1010 pour PPPoA

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuration de Cisco 7200 pour PPPoA

aaa new-model

AAA authentication ppp default local

!

!

username password

!

!

interface ATM 2/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name> 172.22.40.10 172.22.40.25

Pontage RFC 1483 : xDSL à 7200

Diagramme du réseau

Cette section utilise cette configuration du réseau :

Configurations

Cet exemple décrit comment connecter un Cisco 677 ou un autre CPE DSL à un Cisco 7200 via l'encapsulation pontée RFC 1483. Cette configuration inclut un commutateur ATM Cisco LS1010, qui est un composant facultatif. Les résultats sont identiques si vous connectez directement le DSLAM au Cisco 7200.

Dans cet exemple, vous établissez la session pontée sur le Cisco 677 et vous terminez sur le Cisco 7200. Une fois la session connectée au Cisco 7200, le protocole IP traditionnel transmet le trafic au NSP ou à Internet. Un serveur DHCP avec configuration dans la gamme 7200 attribue une adresse IP à la station de travail cliente.

Cette configuration utilise le routage et le pontage intégrés (IRB). Pour réduire les problèmes d'évolutivité et de sécurité liés à l'IRB, considérez l'encapsulation routée par pont (RBE).

Cette section utilise ces configurations :

- Configuration PC pour RFC 1483

- Configuration CPE Cisco 677 pour RFC 1483

- Configuration DSLAM Cisco pour RFC 1483

- Configuration du Cisco LS1010 pour RFC 1483

- Configuration du Cisco 7200 pour RFC 1483

Configuration PC pour RFC 1483

1. Définissez l'adressage IP pour obtenir automatiquement une adresse IP.

2. Définissez WINS pour utiliser DHCP pour la résolution de WINS.

3. Assurez-vous qu'aucune passerelle par défaut n'est définie.

Remarque : si DHCP ne peut pas transmettre ces informations, vous devez définir un nom de domaine.

Configuration CPE Cisco 677 pour RFC 1483

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Configuration DSLAM Cisco pour RFC 1483

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuration du Cisco LS1010 pour RFC 1483

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuration du Cisco 7200 pour RFC 1483

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

bridge irb

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

bridge-group 1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

bridge-group 1!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface BVI 1

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

RBE : xDSL à 7200

Diagramme du réseau

Cette section utilise cette configuration du réseau :

Configurations

RBE est actuellement la configuration de choix pour la plupart des nouvelles installations DSL. RBE traite des problèmes de sécurité et d'évolutivité liés au pontage dans l'environnement des abonnés haut débit.

Un serveur DHCP avec configuration dans la gamme 7200 attribue une adresse IP à la station de travail cliente.

DHCP ne peut pas s'exécuter sur le routeur avec ATM non numéroté sauf lorsque vous utilisez le logiciel Cisco IOS® version 12.1(2)T ou ultérieure.Important :

Cette section utilise ces configurations :

- Configuration PC pour RBE

- Configuration de Cisco CPE pour RBE

- Configuration DSLAM de Cisco pour RBE

- Configuration du Cisco LS1010 pour RBE

- Configuration de Cisco 7200 pour RBE

Configuration PC pour RBE

1. Définissez l'adressage IP pour obtenir automatiquement une adresse IP.

2. Définissez WINS pour utiliser DHCP pour la résolution de WINS.

3. Assurez-vous qu'aucune passerelle par défaut n'est définie.

Remarque : si DHCP ne peut pas transmettre ces informations, vous devez définir un nom de domaine.

Configuration de Cisco CPE pour RBE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Configuration DSLAM de Cisco pour RBE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuration du Cisco LS1010 pour RBE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuration de Cisco 7200 pour RBE

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

interface Loopback0

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

PPPoE : xDSL à 7200

Diagramme du réseau

Cette section utilise cette configuration du réseau :

Configurations

PPP over Ethernet (PPPoE) étend la session PPP du routeur au client final. Le protocole PPP et le logiciel d’authentification s’exécutent généralement sur le client dans le système d’exploitation ou dans une application autonome. Le CPE agit en mode de pontage pour relier la session PPP à la connexion DSL. Mais CPE ne peut pas agir en tant que serveur DHCP dans ce scénario.

Les configurations des commutateurs CPE, DSLAM et ATM sont identiques à celles du pontage RFC 1483. Vous pouvez configurer le routeur d'agrégation Cisco 7200 pour l'authentification locale, comme le montre cet exemple. Vous pouvez également configurer le 7200 avec l'authentification RADIUS AAA (Authentication, Authorization, and Accounting).

Cette section utilise ces configurations :

- Configuration PC pour PPPoE

- Configuration CPE Cisco 677 pour PPPoE

- Configuration DSLAM Cisco pour PPPoE

- Configuration du Cisco LS1010 pour PPPoE

- Configuration de Cisco 7200 pour PPPoE

Configuration PC pour PPPoE

1. Définissez l'adressage IP pour obtenir automatiquement une adresse IP.

2. Définissez WINS pour utiliser DHCP pour la résolution de WINS.

3. Assurez-vous qu'aucune passerelle par défaut n'est définie.

Remarque : si DHCP ne peut pas transmettre ces informations, vous devez définir un nom de domaine.

Remarque : La station d'extrémité doit être en mesure d'établir une connexion PPP au routeur. Un logiciel client spécial pour l'authentification et l'accès peut être nécessaire.

Configuration CPE Cisco 677 pour PPPoE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Configuration DSLAM Cisco pour PPPoE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuration du Cisco LS1010 pour PPPoE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuration de Cisco 7200 pour PPPoE

!

username <username> password <password>

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 100

pppoe limit per-vc 100

!

ip cef

!

interface atm2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip local pool <pool name> 172.22.32.20 172.22.32.100

L2TP : xDSL à 7200 via L2TP

Diagramme du réseau

Cette section utilise cette configuration du réseau :

Configurations

Le protocole L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) fournit un moyen de mettre fin à la connexion PPP de l'utilisateur final à un emplacement et de transporter les paquets de données de couche 2 vers un autre emplacement. L2TP décharge une grande partie des fonctionnalités IP du périphérique d'agrégation et permet des conceptions réseau plus centralisées. Un serveur RADIUS fournit AAA.

Les configurations de tous les périphériques, à l'exception du Cisco 7200, sont identiques à celles de l'exemple RFC 1483.

Cette section utilise ces configurations :

- Configuration PC pour L2TP

- Configuration CPE Cisco 677 pour L2TP

- Configuration DSLAM Cisco pour L2TP

- Configuration du Cisco LS1010 pour L2TP

- Configuration du concentrateur d'accès L2TP (LAC) Cisco 7200 pour L2TP

- Configuration du serveur de réseau L2TP (LNS) Cisco 7200 pour L2TP

Configuration PC pour L2TP

1. Définissez l'adressage IP pour obtenir automatiquement une adresse IP.

2. Définissez WINS pour utiliser DHCP pour la résolution de WINS.

3. Assurez-vous qu'aucune passerelle par défaut n'est définie.

Remarque : si DHCP ne peut pas transmettre ces informations, vous devez définir un nom de domaine.

Configuration CPE Cisco 677 pour L2TP

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Configuration DSLAM Cisco pour L2TP

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuration du Cisco LS1010 pour L2TP

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuration du Cisco 7200 LAC pour L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 4

request-dialin

protocol l2tp

domain cisco.com

initiate-to ip 172.22.32.27 priority 1

local name cisco-tunnel

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet4/0

no ip directed-broadcast

ppp authentication pap

!

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Configuration LNS du Cisco 7200 pour L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

terminate-from hostname cisco-tunnel

local name tunnel-gate

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie ADSL (Digital Subscriber Line) asymétrique

- Documentation et assistance techniques