Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Les routeurs Cisco des séries 1700, 2600 et 3600 prennent en charge la carte d'interface WAN (WIC) de ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL). Les trois plates-formes sont configurées essentiellement de la même manière. Cependant, il existe des différences dans le matériel et dans la version du logiciel Cisco IOS® requise pour chacun. Tout au long de ce document, la carte d'interface WAN ADSL Cisco 1700/2600/3600 est appelée carte d'interface WAN ADSL Cisco.

Ce document présente une carte WIC ADSL Cisco qui se connecte à un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) Cisco 6130 et se termine sur un concentrateur d'accès universel (UAC) Cisco 6400. Le routeur WIC ADSL Cisco a été configuré avec PPP sur ATM (PPPoA) avec la traduction d'adresses de réseau (NAT) et la négociation d'adresses IP activée. La carte WIC ADSL de Cisco fonctionne également en tant que serveur pour ses clients Ethernet locaux.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant de tenter cette configuration, assurez-vous de respecter ces conditions. Avant de tenter cette configuration, assurez-vous d'utiliser l'une des versions logicielles suivantes :

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NRP IOS Version 12.1(3)DC1

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NSP IOS Version 12.1(3)DB

- Logiciel Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Version 12.1(5)DA

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

Pour prendre en charge la carte WIC ADSL sur les routeurs Cisco 2600/3600, les produits matériels suivants sont requis :

- 2600: Logements WIC du châssis, NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Remarque : pour le Cisco 3600, l'ADSL n'est pas pris en charge sur les cartes WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W ou NM-2E2W.

Pour prendre en charge la carte WIC ADSL, un minimum de ces versions du logiciel Cisco IOS est requis :

- Logiciel Cisco IOS Version 12.1(5)YB (versions plus uniquement) sur Cisco 2600/3600

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XJ ou ultérieures (plus les versions ou l'ensemble des fonctions ADSL seulement) sur Cisco 1700. L'ensemble des fonctions ADSL est identifié par "y7" dans le nom d'image ; par exemple, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Remarque : Lorsque vous téléchargez l'image du Cisco 1700, assurez-vous de sélectionner le nom de l'image 1700. Ne téléchargez pas d'image 1720 ou 1750 ; les fonctionnalités ne prennent pas en charge la WIC ADSL.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, utilisez les conventions des conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise cette configuration réseau illustrée dans le schéma .

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes.

WIC ADSL Cisco

! version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool pool name

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

! interface ATM0/0/0.200 point-to-point

!--- The username and password values must match !--- the username and password values of the remote device.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/301

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template11

!

interface Virtual-Template11

ip unnumbered Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool pool name

ppp authentication pap

!

ip local pool pool name 172.17.0.1 172.17.0.10

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Informations d'assistance technique Cisco DSL

- Support et documentation techniques - Cisco Systems