Table des matières

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Profils RADIUS

Vérifier

Dépannage

Qu'est-ce que la fonctionnalité SSD SSD 2.5.1 à authentification unique ?

Que dois-je savoir avant de configurer SSG et SSD ?

Que dois-je faire une fois que la session PPPoA est lancée, mais avant qu'une ouverture de session SSD soit définie ?

Comment puis-je tester la fonctionnalité SSD Single Sign-On ?

Comment exécuter le débogage SSD ?

Exemple de sortie de débogage

Sortie NRP1

Sortie du concentrateur d'accès L2TP (LAC)

Sortie LNS

Informations connexes

Introduction

L'exemple de configuration décrit dans ce document montre un client distant qui accède à un réseau de fournisseur d'accès Internet (FAI) à l'aide du protocole point à point sur le mode de transfert asynchrone (PPPoA).

Le client distant souhaite accéder à un service L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) à l'aide de SSG/SSD (Layer 3 Service Selection Gateway/Service Selection Dashboard). Le service L2TP est représenté dans la configuration par l’adresse IP d’hôte 15.15.15.5. Grâce au protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), le Cisco 677 fournit une adresse IP au PC à partir d'un pool d'adresses IP de 10.0.0.2 à 10.0.0.254, avec un masque de 255.255.255.0. En outre, la traduction d'adresses de port (PAT) est activée sur le Cisco 677.

Il existe trois tests pour cet exemple de configuration :

- Les débogages liés à SSG au cours des différentes étapes de la connexion au service par le client distant.

- Fonction SSD 2.5.1 d'authentification unique.

- Activation du débogage SSD.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, consultez Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Logiciel Cisco C6400R (C6400R-G4P5-M), version 12.1(5)DC1

- Logiciel Cisco 7200 (C7200-IS-M), version 12.2(1)

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

- Cisco 6400 LAC (airelle_nrp3)

- Cisco 7204 LNS (nom d'hôte ior)

- Cisco 677

Cisco 6400 LAC (airelle_nrp3)

Building configuration...

Current configuration : 125008 bytes

!

! Last configuration change at 02:11:30 UTC Mon Jun 18 2001

! NVRAM config last updated at 00:43:51 UTC Mon Jun 18 2001

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname arielle_nrp3

!

boot system tftp c6400r-g4p5-mz.121-5.DC1 172.17.247.195

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman group radius

aaa nas port extended

enable password ww

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

no ip finger

no ip domain-lookup

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

!

ssg enable

ssg default-network 10.200.56.0 255.255.255.0

ssg service-password cisco

ssg radius-helper auth-port 1645 acct-port 1646

ssg radius-helper key cisco

ssg next-hop download nxthoptbl cisco

ssg bind direction downlink Virtual-Template66

ssg service-search-order remote local

!

!

interface Loopback3

ip address 200.200.200.1 255.255.255.252

!

!

interface ATM0/0/0.61 point-to-point

description LAC L2TP connection to Ior

ip address 14.14.14.6 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

!

interface ATM0/0/0.5555 multipoint

pvc 66/66

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template66

!

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

!

interface Ethernet0/0/0

ip address 3.0.0.2 255.255.255.0

no ip mroute-cache

shutdown

tag-switching ip

!

interface FastEthernet0/0/0

ip address 10.200.56.6 255.255.255.0

no ip mroute-cache

half-duplex

!

!

interface Virtual-Template66

ip unnumbered Loopback3

peer default ip address pool ayman

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip local pool ayman 212.93.193.114 212.93.193.126

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 212.93.193.114

!

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

login authentication tty

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password ww

login authentication tty

!

end

Cisco 7204 LNS (nom d'hôte ior)

Building configuration...

Current configuration : 6769 bytes

!

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname ior

!

boot system flash c7200-is-mz.122-1.bin

logging buffered 16384 debugging

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman local

aaa nas port extended

enable password 7 03134C

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

clock timezone GMT+1 1

clock summer-time PDT recurring

ip subnet-zero

no ip source-route

ip cef

!

!

no ip finger

ip tcp window-size 8192

ip ftp username tftp

ip ftp password 7 061118

ip host rund 172.17.247.195

ip host PAGENT-SECURITY-V3 57.63.30.76 95.26.0.0

!

!

!

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 24

terminate-from hostname nap

local name cairo

l2tp tunnel password 7 052827261363

!

!

interface Loopback1

ip address 212.93.194.5 255.255.255.252

!

interface Loopback2

ip address 15.15.15.5 255.255.255.252

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.200.56.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-multipoint

no ip mroute-cache

load-interval 60

duplex half

no cdp enable

!

interface ATM2/0

no ip mroute-cache

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

no atm ilmi-keepalive

!

!

!

!

!

interface ATM2/0.61 point-to-point

description L2TP tunnel link

ip address 14.14.14.5 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM2/0.5555 multipoint

pvc 55/55

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template24

!

!

!

interface Virtual-Template24

ip unnumbered Loopback1

peer default ip address pool SSG-L2TP

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

network 15.15.15.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

!

ip route 212.93.193.112 255.255.255.252 14.14.14.6

ip local pool SSG-L2TP 212.93.197.114 212.93.197.126

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

transport input none

line aux 0

password 7 021113

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

line vty 5 15

!

end

!

Vous devez rétablir la configuration par défaut du Cisco 677 avant d'implémenter la nouvelle configuration. Pour restaurer la configuration par défaut, utilisez la commande set nvram erase ; par exemple :

cbos#set nvram erase

Erasing running configuration.

You must use "write" for changes to be permanent.

cbos#write

NVRAM written.

cbos#reboot

L'activation de la fonctionnalité de serveur DHCP sur le système d'exploitation haut débit Cisco 677 crée automatiquement un pool nommé « pool0 » et attribue un sous-réseau de 10.0.0.0 avec un masque de 255.255.255.0. Par défaut, l'adresse IP 10.0.0.1 est attribuée à l'interface Ethernet du Cisco 677 et le « pool0 » peut alors louer des adresses IP comprises entre 10.0.0.2 et 10.0.0.254 pour les clients/PC LAN locaux.

Cisco 677

!--- This configuration must be done !--- after NVRAM has been erased.

set ppp wanipcp 0.0.0.0

set ppp wan0-0 login hisham

set ppp wan0-0 passward hisham

set dhcp server enabled

set nat enabled

set int wan0-0 close

set int wan0-0 vpi 1

set int wan0-0 vci 60

set int wan0-0 open

write

reboot

Profils RADIUS

Les profils RADIUS (Remote Dial-In User Service) suivants sont destinés à l'utilisateur distant et aux services.

- Profil de l'utilisateur distant hisham

- Profil des groupes de services en déplacement

- Profil de Service Group Cities

- Profil du service cairo.com

- Profil de la table de saut suivant

Profil de l'utilisateur distant hisham

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u hisham

User Profile Information

user = hisham{

profile_id = 119

profile_cycle = 11

member = ayman

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=hisham

}

reply_attributes= {

6=2

7=1

9,250="GTravelling"

}

}

}

Profil des groupes de services en déplacement

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u Travelling

User Profile Information

user = Travelling{

profile_id = 165

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="IMiddle East"

9,250="GCities"

}

}

}

Profil de Service Group Cities

User Profile Information

user = Cities{

profile_id = 167

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="ICairo"

9,250="Ncairo.com"

}

}

}

Profil du service cairo.com

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u cairo.com

User Profile Information

user = cairo.com{

profile_id = 144

profile_cycle = 17

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,1="vpdn:tunnel-id=nap"

9,1="vpdn:l2tp-tunnel-password=CAIRO"

9,1="vpdn:tunnel-type=l2tp"

9,1="vpdn:ip-addresses=15.15.15.5"

9,251="Ocairo.com"

9,251="R15.15.15.4;255.255.255.252"

9,251="TT"

9,251="IEgyptian Capital"

9,251="Gcairo.com_key"

}

}

}

Profil de la table de saut suivant

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u nxthoptbl

User Profile Information

user = nxthoptbl{

profile_id = 168

profile_cycle = 2

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,253="Gcairo.com_key;14.14.14.5"

}

}

}

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Qu'est-ce que la fonctionnalité SSD SSD 2.5.1 à authentification unique ?

Cette fonctionnalité s'applique à un serveur SSD. Lorsque le serveur SSD ne parvient pas à trouver un objet hôte dans sa base de données cache pour un client distant envoyant du trafic HTTP, il envoie une demande d'accès au SSG. Si le SSG a un objet hôte, il envoie un message d'acceptation d'accès au SSD. L'utilisateur peut alors accorder l'accès aux services.

S'il n'y a pas d'objet hôte sur le SSD ou SSG, l'utilisateur doit s'authentifier sur le SSD avec les procédures d'authentification de connexion SSD normales.

Que dois-je savoir avant de configurer SSG et SSD ?

Avant de configurer SSD ou SSG, vous devez vérifier les éléments suivants :

- SSD, SSG et AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) sont tous en cours d’exécution et toutes les entités réseau peuvent s’envoyer des requêtes ping.

- L'utilisateur distant peut envoyer une requête ping à n'importe quel hôte du réseau par défaut (SSG, SSD, AAA) avant de se connecter au serveur SSD.

- Le fournisseur d'accès réseau (NAP), dans ce cas le Cisco 6400 NRP1, peut envoyer une requête ping au réseau de destination du service.

- Le client distant ne peut pas envoyer de requête ping au réseau de destination du service distant.

Que dois-je faire une fois que la session PPPoA est lancée, mais avant qu'une ouverture de session SSD soit définie ?

Une fois toutes les commandes SSG configurées, vous devez vérifier que la table de tronçon suivant pour les services de l'utilisateur a été téléchargée avec succès. Émettez la commande show ssg binding.

arielle_nrp3# show ssg binding

cairo.com_key        -> 14.14.14.5 (NHT)

arielle_nrp3# show ssg next-hop

Next hop table loaded from profile nxthoptbl:

cairo.com_key        -> 14.14.14.5

End of next hop table.

Vérifiez que toutes vos liaisons de direction sont actives sur le SSG.

arielle_nrp3# show ssg direction

Virtual-Template66: Downlink

!--- You can verify this by enabling debug ssg ctrl-events after the !--- remote user tries to initiate its PPPoA session to access the NRP.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Handling PPP logon for user hisham.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Locate/create SSG sub-block from/for Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Checking for old HostObject in the sub-block.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN:  SSG: pppterm: NO extra data for PPP logon

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Authenticating user hisham for PPP logon.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for the PPP user hisham.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: PPP logon for user hisham is accepted.

The link is Virtual-Access3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Bind the HostObject to Virtual-Access3.

!--- Downlink binding success.

Jun 18 02:13:12.867: SSG-CTL-EVN: IPCP is up. Locate SSG sub-block from Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Locate HostObject from the sub-block.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Set Host IP 212.93.193.114.

!--- Host object is created.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Host Mac Address lookup failed

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Activate the HostObject.

Link=Virtual-Access3

!--- Host object is active.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_ip_up:

03:49:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access3,

changed state to up

Lorsqu'un client lance une session HTTP sur le serveur SSD, l'utilisateur voit la page d'accueil de connexion du serveur SSD.

Remarque : n'oubliez pas de démarrer le fonctionnement du serveur SSD en exécutant la commande shell UNIX root@crazyball[/export/home/ssd251/ssd]startSSD.sh.

Comment puis-je tester la fonctionnalité SSD Single Sign-On ?

1. Configurez le paramètre (REAUTHENTICATE=off) dans le fichier dashboard.conf. La valeur par défaut est REAUTHENTICATE=on.

2. Connectez-vous à n'importe quelle page Web sur le disque SSD. Par exemple, lorsque vous êtes connecté à la page d'accueil du service cairo.com, fermez votre navigateur, puis rouvrez-le avec http://10.200.56.40:8080.

L'objet hôte sur le SSD est toujours dans le cache, donc vous devriez pouvoir vous reconnecter à la page de service SSD à laquelle vous étiez connecté précédemment. Le comportement par défaut est de s'authentifier à nouveau sur le SSD ; c'est-à-dire que vous devez accéder à la page d'accueil de connexion SSD.

Comment exécuter le débogage SSD ?

1. Tapez https://10.200.56.40:8443/log dans la barre d'adresse du navigateur.

2. Cliquez sur Set Option. Tous les débogages sélectionnés s'exécutent et le résultat est consigné dans un fichier journal. Le format du nom de fichier journal est yy_mm_dd.request.log.

3. Accédez au répertoire sur le serveur SSD où résident les fichiers journaux.

4. À l'aide d'un éditeur UNIX, ouvrez le fichier /export/home/ssd251/ssd/logs]vi yy_mm_dd.request.log pour afficher le résultat du débogage.

Exemple de sortie de débogage

Sortie NRP1

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

Radius protocol debugging is on

Just before the SSD logon, the output of these debugs are :

Jun 18 23:30:08.414:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:09.530:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:11.142:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:11.494:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:12.482:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:13.310:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:14.462:

Jun 18 23:39:39.610: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.642: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.642:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.646: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.674:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.682:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.698: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.742: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.477: RADIUS: Initial Transmit  id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 58

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 1 8 68697368

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 2 18 31B0CDC2

Jun 19 00:39:17.481: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: Received from id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 70

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 6 6 00000002

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 7 6 00000001

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 20 00000009FA0E4754

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 18 00000009FA0C4742

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: saved authorization data for user 61E73934 at

61E72A58

Jun 19 00:39:17.481: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for host

212.93.193.114.

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: Account logon is accepted

(212.93.193.114,hisham).

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

!--- No Services are active yet.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

The following output also results from the debug commands that are turned on before the SSD logon.

Jun 19 02:06:39.529:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:40.789:

SSG-DATA:CEF-MulticastDest=1(AT0/0/0.61:14.14.14.5->224.0.0.10)

Jun 19 02:06:41.581:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:42.509:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:43.313:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.313: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:06:43.349:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.353:

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

!--- Message server IP & port adddress, and TCP port used. !--- This is configured in the dashboard.conf file.

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3#

À ce stade, l'utilisateur ne s'est connecté à aucun service. Le client voit d'abord MiddleEast, Cairo, puis Egyptian Capital dans la liste des services sur la page Web SSD. Une fois que le client a cliqué sur Egyptian Capital, les champs de nom d'utilisateur et de mot de passe apparaissent sur la page. Aucun service actif n'a encore été associé au client. Le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par le client pour accéder au service cairo.com doivent correspondre à ceux configurés par le serveur réseau L2TP (LNS). Dans cette configuration, LNS authentifie les utilisateurs localement. Le nom d'utilisateur est ayman@cairo.com et le mot de passe est ayman.

Sortie du concentrateur d'accès L2TP (LAC)

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

VPN:

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

Radius protocol debugging is on

Jun 19 02:34:48.121:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:48.157:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:49.681:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.685: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.717:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-PAK: Received Packet:

sIP=10.200.56.40 sPort=37638 dIP=10.200.56.6 dPort=1645

Jun 19 02:34:49.777:    header: code=1, id=19, len=102,

auth=3F53BB3F2939DAA1E5D9435792491CD3

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=1, len=17, val=ayman@cairo.com

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=2, len=18, val=(89)(C4)/}(BB)(8F)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=6, len=6, val=(00)(00)(00)(02)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=26, len=23,

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-EVN: Downloading service profile for service

cairo.com.

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: ustruct sharecount=1

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: Initial Transmit  id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 67

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 1 11 63616972

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 2 18 51CF64B7

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.785: RADIUS: Received from id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 275

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 27 0000000901157670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 40 0000000901227670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 30 0000000901187670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 37 00000009011F7670

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_disc_cause: termCause=1026

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ssg_l2tp_disc_routine:

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: Checking service mode.

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: ServiceLogon: Enqueue request of service

cairo.com

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 02:34:49.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: cairo.com

!--- A service is active.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3# show ssg service cairo.com

------------------------ ServiceInfo Content -----------------------

Uplink IDB:

Name: cairo.com

Type: TUNNEL

Mode: CONCURRENT

Service Session Timeout: 0 seconds

Service Idle Timeout: 0 seconds

Authentication Type: CHAP

Next Hop Gateway Key: cairo.com_key

DNS Server(s):

TunnelId: nap

TunnelPassword: CAIRO

HomeGateway Addresses: 15.15.15.5

Included Network Segments:

15.15.15.4/255.255.255.252

Excluded Network Segments:

ConnectionCount 1

Full User Name not used

Domain List: cairo.com;

Active Connections:

1   : RealIP=212.93.197.114, Subscriber=212.93.193.114

------------------------ End of ServiceInfo Content ----------------

Dans le résultat ci-dessus, RealIP est l'adresse IP donnée par le réseau de service à l'utilisateur hisham. Le champ d'abonné indique l'adresse IP que l'utilisateur hisham a reçu du réseau d'accès NRP SSG.

arielle_nrp3# show ssg connection 212.93.193.114 cairo.com

------------------------ ConnectionObject Content -----------------------

User Name: ayman@cairo.com Owner

Host: 212.93.193.114 Associated Service: cairo.com Connection State: 0 (UP) Connection

Started since: 02:34:51.000 UTC Tue Jun 19 2001 User last activity at: 02:34:51.000

UTC Tue Jun 19 2001 Connection Real IP: 212.93.197.114 L2TP VIDB: Virtual-Access4

L2TP Session Key: 0 Connection Traffic Statistics: Input Bytes = 0 (HI = 0), Input

packets = 0 Output Bytes = 0 (HI = 0), Output packets = 0

Sortie LNS

ior# show debugging VPN

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 0, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse SCCRQ

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 2, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Protocol Ver 256

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 3, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Framing Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 4, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Bearer Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: Parse  AVP 6, len 8, flag 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: I SCCRQ, flg TLS, ver 2, len 128, tnl 0, cl 0, ns 0, nr 0

C8 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00

00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 0A 00 00

00 03 00 00 00 00 80 0A 00 00 00 04 00 00 00 ...

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2TP: I SCCRQ from nap tnl 13552

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: Got a challenge in SCCRQ, nap

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: New tunnel created for remote nap,

Informations connexes

- Assistance pour la technologie DSL Cisco

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems