Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Tâches à exécuter

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Votre fournisseur d'accès Internet (FAI) vous a attribué une connexion pontée.

Astuce : Si vous n'êtes pas familier avec la configuration des périphériques Cisco et que vous souhaitez suivre une configuration étape par étape, référez-vous à Configuration étape par étape du pontage pur RFC1483.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Tâches à exécuter

- Configurez manuellement les clients PC avec les informations fournies par votre FAI.

- Adresses IP et masques de sous-réseau.

- Passerelle par défaut.

- Adresses IP DNS (Domain Name Server).

- Configurez no ip routing and bridge 1 protocol ieee sur le routeur DSL (Digital Subscriber Line) de Cisco.

- Configurez l'interface ATM (l'interface ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)) avec un circuit virtuel permanent ATM (PVC) et une encapsulation.

- Configurez le groupe de pontage 1 sur les interfaces ATM et Ethernet.

Remarque : lorsque le routeur DSL Cisco est en mode pont, les configurations de serveur NAT (Network Address Translation) et DHCP (Dynamic Host Control Protocol) ne sont pas prises en charge.

Configuration

Astuce : Si vous n'êtes pas familier avec la configuration des périphériques Cisco et que vous souhaitez suivre une configuration étape par étape, référez-vous à Configuration étape par étape du pontage pur RFC1483.

Routeur DSL Cisco avec pontage pur RFC1483

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Si votre service ADSL ne fonctionne pas correctement, référez-vous à Dépannage du pontage pur RFC1483.

Informations connexes

- Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco - Implémentations du pontage RFC1483

- Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems