Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Procédure pas à pas pour récupérer le mot de passe

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe pour Cisco ONS 15327, ONS 15454 et ONS 15600.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15327

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15600

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15327 version 3.3.0 ou ultérieure (XTC)

- Cisco ONS 15454 version 2 - 2.3.3 et ultérieure (TCC)

- Cisco ONS 15454 version 3 - 3.3.0 et ultérieures (TCC+)

- Cisco ONS 15454 version 4 - tous (TCC2)

- Cisco ONS 15454E version 3.3.0 ou ultérieure

- Cisco ONS 15600 version 1.0 ou ultérieure

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Procédure pas à pas pour récupérer le mot de passe

Voici les conditions préalables à la récupération de mot de passe :

- Vous devez être sur place.

- L'élément réseau (NE) doit avoir une connectivité IP.

- Vous devez disposer d'un câble de récupération de mot de passe. Si vous ne disposez pas d'un câble de récupération de mot de passe, vous devez contacter le centre d'assistance technique de Cisco pour ouvrir une demande de service. L’ingénieur TAC peut commander le câble. Voici les références :

- Pour ONS 15327 et 15454, la référence est 15454-15454-EPC=.

- Pour ONS 15600, la référence est 15600-TPC=.

Complétez ces étapes afin de récupérer le mot de passe :

1. Retirez la carte TCC/TCC+/TCC2 de secours.

Remarque : Le reste de ce document fait référence à la carte TCC/TCC+/TCC2 comme carte TCC.

2. Installez une extrémité du câble de récupération de mot de passe sur la carte TCC que vous venez de retirer (voir Figure 1).

Vous pouvez localiser ces broches près de l'avant/du bas du côté droit de la carte TCC. Les étiquettes des broches sont RS232-DBG. La carte TCC contient deux jeux de broches RS232-DBG. Utilisez les broches les plus proches de l'avant de la carte (voir le pointeur de la souris dans la Figure 1).

Remarque : Cisco vous recommande de ne pas utiliser l'emplacement des broches sur le dessus de la connexion côté TCC afin de pouvoir réinsérer la carte TCC sans interférence à partir du câble de récupération de mot de passe.

Figure 1 : connexion à TCC/TCC+/TCC2

3. Connectez la partie DB9 du câble au port série du PC via le port série.

4. Exécutez Hyper Terminal.

5. Spécifiez ces paramètres pour le port série (voir Figure 2) :

- Bits par seconde : 9600

- Bits de données : 8

- Parité : Aucune

- Bits d'arrêt : 1

- Contrôle de flux : Aucune

Figure 2 - Caractéristiques des ports série

6. Réinstallez le TCC.

7. Démarrez le TCC.

8. Lorsque TCC démarre et que les informations POST (Power On Self Test) défilent sur l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre le processus de démarrage.

9. Tapez c afin de modifier un paramètre de démarrage (voir la flèche rouge dans la Figure 3).

10. Press Enter.

Figure 3 - Démarrage du système : Entrer c

Un menu s'affiche.

11. Appuyez sur Entrée pour faire défiler le menu jusqu'à ce que le script de démarrage apparaisse.

12. Tapez pwd_recov (voir la flèche rouge à la figure 4).

Figure 4 - Démarrage du système : Entrez pwd_recov

13. Continuez à faire défiler les choix jusqu'à la fin du menu.

14. À l'invite de démarrage, tapez @.

15. Appuyez sur Entrée pour continuer le cycle d'amorçage (voir Figure 5).

Figure 5 - Démarrage du système : Entrer @

16. Autorisez TCC à poursuivre le cycle de démarrage, jusqu'à ce que vous atteigniez le mode veille.

17. Réinitialiser le TCC actif.

18. Connectez-vous au noeud ONS 15600, ONS 15454 ou ONS 15327 via Cisco Transport Controller (CTC) afin de vérifier si la réinitialisation des paramètres par défaut a réussi. Les paramètres par défaut incluent CISCO15 comme nom d'utilisateur et mot de passe vide.

19. Connectez-vous au noeud ONS 15454 ou ONS 15327 via Telnet après avoir vérifié que vous pouvez envoyer une requête ping au noeud. Ensuite, utilisez la commande telnet <ip address> pour accéder à NE. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont identiques à ceux de CTC. Après avoir réinitialisé le mot de passe, CISCO15 est le nom d'utilisateur et il n'y a pas de mot de passe.

20. À l'invite du système (->), tapez bootChange, (voir la flèche A dans la figure 6). Appuyez sur ENTRÉE jusqu'à ce que le script de démarrage s'affiche. Vous avez modifié ce paramètre sur le TCC de secours qui est maintenant actif. Par conséquent, vous devez supprimer ce paramètre maintenant du TCC actif.

Figure 6 - Entrez bootChange et . pour supprimer pwd_recov

21. Tapez . et appuyez sur ENTRÉE pour effacer le champ du script de démarrage (voir la flèche B dans la figure 6). Cette action supprime pwd_recov.

22. Tapez bootChange à nouveau pour vérifier le champ du script de démarrage. Assurez-vous que pwd_recov n'est plus présent.

23. Déconnectez-vous de la session Telnet.

24. Si vous utilisez ONS 15454 version 3.4.2, vous devez effectuer une modification supplémentaire afin de forcer une écriture de base de données sur la carte TCC de secours. Pour ce faire, modifiez les informations du site ou le contact du site à la CCT. Si vous ne parvenez pas à exécuter cette étape, la base de données revient à l'ancien mot de passe lorsque vous réinitialisez le TCC actif.

25. Réinitialiser le TCC actif dans CTC.

26. Retirez le TCC du châssis.

27. Retirez le câble de récupération de mot de passe.

28. Réinstallez le TCC.

Remarque : Contactez le TAC si vous avez des questions sur cette procédure.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems