Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Topologie

Problème

Solution

Vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure pour réduire plusieurs instances STP en une seule instance STP afin de dépasser la limite de huit instances STP pour chaque noeud 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15454

- protocole STP

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454 version 5.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Topologie

Ce document utilise une configuration de TP avec quatre noeuds ONS 15454, à savoir 15454a-105, 15454b-108, 15454c-107 et 15454d-104 (voir Figure 1). Ces quatre noeuds forment un réseau en étoile, où 15454a-105 sert de point commun.

Figure 1 - Topologie

Chaque noeud possède une carte E100T-12.

Problème

Le logiciel Spanning Tree de l'ONS 15454 s'exécute sur la carte TCC (Timing, Communications and Control), qui est une ressource partagée.

Note : Ce document utilise 'TCC' pour faire référence de manière générique à toutes les variations de la carte.

Ce document traite de la limitation d'un maximum de huit instances STP pour un noeud.

Complétez ces étapes afin de comprendre le problème :

1. Connectez-vous au contrôleur de transport Cisco (CTC) pour 15454a-105.

Figure 2 : instances STP étendues

2. Cliquez sur l'onglet Maintenance (voir la flèche A dans la figure 2).

3. Cliquez sur l'onglet Ether Bridge (voir la flèche B à la figure 2).

4. Cliquez sur l'onglet Circuits (voir la flèche C dans la figure 2).

La colonne STP ID affiche huit instances différentes de STP. Une tentative de création d'un circuit avec une neuvième instance STP échoue avec un message d'erreur (voir Figure 3).

Figure 3 - Message d'erreur de violation VLAN/Spanning Tree

Solution

Une façon d'éviter l'erreur est d'attribuer des VLAN fantômes qui ne transportent pas de trafic. Un VLAN fantôme force le Spanning Tree à s'effondrer dans la même instance. La solution consiste à réduire les circuits 1, 2, 3 et 4 en une instance STP.

Procédez comme suit :

1. Créez un VLAN fantôme. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à CTC pour 15454a-105.

2. Cliquez sur l'onglet Circuits (voir Flèche A dans la figure 4).

3. Sélectionnez Circuit 1 (voir la flèche B à la figure 4).

Figure 4 : modification du circuit

4. Cliquez sur Modifier (voir la flèche C dans la figure 4). La fenêtre Modifier le circuit apparaît (voir Figure 5).

Observez la carte de circuit (voir la flèche A à la figure 5).

Remarque : Pour afficher la carte de circuit, vous devez cocher la case Afficher la carte détaillée (voir la flèche D à la figure 5).

Figure 5 - Modifier le circuit : Circuit 1

5. Cliquez sur l'onglet VLAN (voir la flèche B à la figure 5).

6. Cliquez sur Nouveau VLAN (voir la flèche C dans ). La boîte de dialogue Définir un nouveau VLAN apparaît.

Figure 6 : définition d'un nouveau VLAN

7. Saisissez le nom du VLAN et l'ID du VLAN dans les champs appropriés. Dans ce cas, le nom de VLAN est VLAN99 et l'ID de VLAN est 99.

8. Click OK.

2. Ajoutez VLAN99 au circuit 1. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez VLAN99 dans les VLAN disponibles (voir la flèche A à la Figure 7).

Figure 7 : ajout d'un VLAN à un circuit

2. Cliquez sur le bouton » (voir la flèche B dans la figure 7).

3. Cliquez sur Apply (voir la flèche C dans la figure 7).

3. Ajoutez VLAN99 au circuit 2.

4. Ajoutez VLAN99 au circuit 3.

5. Ajoutez VLAN99 au circuit 4.

Vérification

Complétez ces étapes afin de vérifier le résultat :

1. Cliquez sur Maintenance > Ether Bridge > Circuits.

2. Comparez la flèche D à la figure 2 et la flèche A à la figure 8. Observez que les circuits 2, 3 et 4 s'effondrent en ID STP 1 à partir des ID STP 2, 3 et 4.

Figure 8 : instance STP réduite

Après la fusion, le nombre d'instances STP passe de 8 à 5. Vous pouvez maintenant ajouter une autre instance STP.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems