Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour effacer l'alarme OPT-LOW de la carte OC192-LR2 sur la plate-forme ONS 15454 de Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15454

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454 version 6.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Le pourcentage de la puissance de transmission optique normale (100 %) du laser sur le port de la carte représente la puissance de transmission optique (OPT). Le seuil de puissance optique élevée transmise (OPT-HIGH) correspond au pourcentage de puissance optique de transmission normale en cas de puissance de transmission élevée. Le seuil de faible puissance de transmission optique (OPT-LOW) correspond au pourcentage de la puissance de transmission optique normale en cas de faible puissance de transmission.

Le pourcentage de la puissance de réception optique normale du port de la carte représente la puissance de réception optique (OPR). Le seuil de puissance optique élevée reçue (OPR-HIGH) est le pourcentage de puissance optique de réception calibrée lorsqu'une puissance élevée reçue survient. Le seuil de faible puissance optique reçue (OPR-LOW) est le pourcentage de puissance optique de réception calibrée lorsqu'une faible puissance reçue survient.

La valeur OPR-LOW par défaut de la carte OC192-LR2 15454 est de 50 % (15 min/1 jour).

Problème

La carte OC192-LR2 sur ONS 15454 reçoit l'alarme OPR-LOW.

Solution

Complétez ces étapes afin d'effacer l'alarme OPR-LOW :

1. Accédez à la vue Noeud.

2. Double-cliquez sur la carte OC192-LR2 où vous souhaitez modifier les paramètres optiques.

3. Cliquez sur l'onglet Provisioning (voir la flèche A à la figure 1).

4. Cliquez sur l'onglet Seuils optiques (voir la flèche B dans la Figure 1).

5. Cliquez sur Set sous la colonne Set OPR (voir la flèche C dans la figure 1). Cette option définit la puissance optique reçue et définit le niveau d'alimentation reçu à 100 %. Si la puissance reçue diminue, le pourcentage de RPB diminue pour refléter la perte de puissance reçue. Par exemple, si la puissance reçue diminue de 3 dBm, le RPB diminue de 50 %.

6. Le message Set OPR semble indiquer que la valeur nominale de l'OPR est correctement définie (voir la flèche D à la figure 1).

Figure 1 - Définir l'OPR

7. Click OK.

Si l'alarme OPR-LOW persiste même après avoir effectué cette procédure, vérifiez si la carte OC192-LR2 est défectueuse. Essayez une autre carte OC192-LR2.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems