Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Capacités des cartes de ligne pour le trafic VT1.5

Caractéristiques des cartes de ligne

Notes de tableau

Architecture des cartes de ligne

Architecture XC

Architecture XC-VT et XC10G

Résumé de l'architecture

Bande passante VT 1.5 avec configurations BLSR, UPSR et Linéaire 1 + 1

BLEU

UPSR et linéaire 1+1

Circuits point à multipoint

Exemples de création de circuits

Provisionnement correct : Connexions VT1.5 en croissance sur un circuit STS-1

Provisionnement incorrect : Dépassement de la bande passante VTX avec des connexions VT1.5 sur plusieurs circuits STS-1

Portefeuille de connexion croisée

Informations connexes

Introduction

Le Cisco Optical Networking System (ONS) 15454 offre une capacité de commutation maximale de 336 circuits de niveau 1.5 (VT1.5) du commutateur virtuel. Ce numéro peut être inaccessible si vous exécutez UPSR (Unidirectional Path Switched Ring) ou Linear 1 + 1. Comme le transfert de ces architectures offre une capacité de commutation maximale inférieure de 224 circuits VT1.5. Ce document explique comment provisionner (ou préparer) les circuits VT1.5 pour atteindre ces valeurs et explique pourquoi les utilisateurs du Cisco ONS 15454 peuvent manquer des circuits VT1.5 disponibles avant d'atteindre ces valeurs maximales.

Remarque : La première connexion VT d'un port ou d'une carte à un autre port ou à une autre carte utilise deux ports STS-1 (Synchronous Transport Signal Level 1) de la matrice VT Cross Connection (VTX), l'un de la matrice STSX (STS Cross Connection) à la matrice VTX et l'autre de la matrice VTX à la matrice STSX. Si l'une des terminaisons de ce circuit se trouve être une carte de ligne optique, protégée par UPSR ou Linear 1+1, il y a un port supplémentaire brûlé de la matrice VTX à la matrice STSX. Une fois qu'un port ou une carte est connecté à un port STS-1 sur la matrice VTX, jusqu'à 28 circuits VT1.5 peuvent être connectés sans réduire la bande passante supplémentaire (c'est-à-dire sans utiliser de ports STS-1 supplémentaires sur la matrice VTX).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Plus précisément, ce document explique les capacités de commutation VT1.5 des cartes de ligne individuelles ; l'architecture des cartes Cisco ONS 15454 Cross Connect (XC) et des cartes Cross Connect VT (XC-VT et XC10G) responsables de la commutation des circuits VT1.5 ; et comment ces cartes fonctionnent avec les connexions BSR (Bidirectional Line Switched Ring), UPSR, Linear 1 + 1 et STS-1 standard. Des exemples de configuration montrent comment atteindre les capacités de commutation maximales et comment épuiser les ports STS-1 disponibles sur la matrice (VTX est utilisé fréquemment et dans de nombreux diagrammes...) avant d'atteindre ces maximums.

Capacités des cartes de ligne pour le trafic VT1.5

Le tableau ci-dessous indique les cartes de ligne ONS 15454 que les XC-VT et XC10G peuvent utiliser pour la commutation du trafic VT1.5 et le nombre maximal de circuits VT1.5 pouvant être configurés sur chaque carte.

Type de carte

DS-1

DS-3

DS-3 PM amélioré

EC-1

DS-3 TMUX*

OC-3

OC-12

OC-48

ITU OC-48 ELR

LS OC-48 IR

LS OC-48 LR

OC 192 LR

Ethernet 10/100

Gigabit Ethernet

DS-1

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

DS-3

DS-3 PM amélioré

EC-1

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

DS-3 XM-6/TMUX

14

168

168

168

168

168

168

168

168

168

OC-3

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

OC-12

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

OC-48

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

ITU OC-48 ELR

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

LS OC-48 IR

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

LS OC-48 LR

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

OC 192 LR

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

Ethernet 10/100

Gigabit Ethernet

* TMUX = protocole de multiplexage de transport

Remarque : Toutes les versions de chaque carte ne sont pas représentées par ce graphique, mais aucune modification majeure n'est reflétée.

Caractéristiques des cartes de ligne

Le tableau ci-dessous présente le format d'E/S, le mappage SONET interne et les capacités des ports des cartes de ligne ONS 15454 de Cisco. Les cartes qui ont le même format interne peuvent être interconnectées.

Remarque : En interne, les câbles DS-3 (Digital Signal Level 3) et DS-3 TMUX ne peuvent pas être interconnectés, car la carte DS-3 est mappée DS-3 et la carte DS-3 TMUX est mappée VT1.5. Cependant, ces cartes peuvent être connectées par leurs ports d'E/S lorsque les deux cartes sont mappées sur M13.

Type de carte

Format E/S

Ports E/S

Mappage SONET interne

Ports STS

DS-1

DS-1

14

VT1.5 mappé dans un STS

1

DS-3

DS-3 [1]

12

DS-3 mappé dans un STS

12

DS-3 PM amélioré

DS-3

12

DS-3 mappé dans un STS

12

EC-1

DS-3 mappé STS, VT1.5 mappé STS ou STS à canal clair (électrique) [1]

12

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-1

12

DS-3 TMUX

M13 mappé DS-3

6

VT1.5 mappé dans un STS

6

*OC-3

STS mappés DS-3, STS mappés VT1.5, STS à canal clair ou OC-nc ATM (optique)

4

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

12 3

OC-12

STS mappés DS-3, STS mappés VT1.5, STS à canal clair ou OC-nc ATM (optique) [1]

1

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

12 4

OC-48

STS mappés DS-3, STS mappés VT1.5, STS à canal clair ou OC-nc ATM (optique) [1]

1

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

48 5

ITU OC-48 ELR

18 cartes OC-48 IYU basées sur un espacement de 200 GHz fonctionnent dans les bandes rouge et bleue [1]

1

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

48 5

LS OC-48 IR

STS mappés DS-3, STS mappés VT1.5, STS à canal clair ou OC-nc ATM (optique) [1]

1

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

48 5

LS OC-48 LR

STS mappés DS-3, STS mappés VT1.5, STS à canal clair ou OC-nc ATM (optique) [1]

1

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

48 5

OC-192 LR

STS mappés DS-3, STS mappés VT1.5, STS à canal clair ou OC-nc ATM (optique) [1]

1

DS-3, VT1.5 mappés dans un STS ou un STS-n/nc [2]

192

Ethernet 10/100

Ethernet (électrique)

12

Ethernet dans *HDLC mappé dans STS-nc

12 4

Gigabit Ethernet

Ethernet (électrique)

2

Ethernet dans HDLC mappé dans STS-nc

12 4

* OC = opérateur optique

* HDLC = Contrôle de liaison de données de haut niveau

Notes de tableau

1 Cette carte peut accepter tout type de mappage DS-3, M13, M23, canal transparent, DS-3 ATM.

2 Le mappage SONET de cette carte peut être un STS mappé DS-3 ou un STS mappé VT1.5. Cependant, il ne convertit pas entre les deux mappages différents.

3 Chacun des quatre flux STS peut être configuré en multiples de STS-1 ou STS-3c.

4 Le flux STS peut être configuré en multiples de STS-1, STS-3cs, STS-6cs ou STS-12c.

5 Le flux STS peut être configuré en multiples de STS-1, STS-3cs, STS-6cs, STS-12cs ou STS-48.

Architecture des cartes de ligne

Remarque : Pour suivre les schémas de circuit contenus dans ce document, téléchargez le tableau d'affichage PDF Comprendre les cartes d'interface croisées XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Architecture XC

La carte XC commute tout le trafic au niveau STS-1 entre les cartes de trafic ONS 15454 de Cisco. Il n'y a aucune perte ou dégradation du trafic passant par la carte XC, mais le trafic passé consomme certains des circuits STS-1 disponibles. Par exemple, l'OC-12 consomme 12 ports STS, le DS-3 12 ports consomme 12 ports STS et le DS-1 14 ports consomme un port STS.

Une carte XC se compose de deux circuits intégrés (ASIC) STS principaux, comme indiqué ci-dessous.

Chaque carte XC comporte 24 ports, 12 ports d'entrée et 12 ports de sortie. Un port d'entrée et un port de sortie représentent chaque emplacement de carte de ligne disponible de l'étagère ONS 15454 de Cisco. Quatre paires de ports d'entrée et de sortie, qui peuvent fonctionner à un débit de ligne égal à celui du STS-48, correspondent aux logements à haut débit de 5,6,12 et 13. Les huit paires de ports d'entrée et de sortie restantes fonctionnent à un débit de ligne STS-12 maximum. Cela fournit une bande passante maximale de (4 x 48) + (8 x 12) ou 288 circuits STS-1. Mais chaque connexion nécessite deux circuits, de sorte que le nombre effectif simultané de connexions STS-1 pouvant passer par la carte XC est 144. Un STS-1 sur n'importe quel port d'entrée peut être mappé à n'importe quel port de sortie. La carte XC est conçue pour être non bloquante, ce qui signifie que les 144 connexions STS-1 peuvent être utilisées simultanément à leur capacité maximale.

Architecture XC-VT et XC10G

La carte XC-VT offre les mêmes fonctionnalités que la carte XC. Il fournit également 24 ports de niveau STS-1 supplémentaires qui interagissent avec une sous-matrice appelée matrix VTX. Vous pouvez ainsi passer sous le niveau STS-1 et interconnecter des circuits au niveau VT1.5. Bien que la carte XC10G soit fonctionnellement identique à la carte XC-VT, elle présente certaines améliorations sur les cartes XC et XC-VT. Ces améliorations permettent de gérer plus efficacement les connexions de niveau STS-1. Le XC10G fournit une bande passante maximale de (4 x 192) + (8 x 48) ou 1152 circuits STS-1, encore une fois parce qu'un STS-1 entre dans les matrices STSX, il doit également sortir. Cela laisse le nombre effectif de connexions STS-1 simultanées pouvant passer par la carte XC10G sous la forme de 576 STS-1.

Dans le XC-VT et le XC10G, les utilisateurs voient souvent le nombre maximal de circuits VT1.5 qu'ils peuvent interconnecter en termes de VT, soit un total de 336 VT. Cependant, la meilleure façon d'y parvenir est de se connecter aux 24 ports STS-1 qui se connectent à la matrice VTX au lieu des VT. Cette limitation est le facteur clé pour comprendre ce processus.

La première connexion VT d'un port ou d'une carte à un autre port ou à une autre carte utilise deux ports STS-1 sur la matrice VTX : l'un de la matrice STSX à la matrice VTX et l'autre de la matrice VTX vers la matrice STSX. Si l'une des terminaisons de ce circuit se trouve être une carte de ligne optique, protégée par UPSR ou Linear 1+1, il y a un port supplémentaire brûlé de la matrice VTX à la matrice STSX. Une fois qu'un port ou une carte est connecté à un port STS-1 sur la matrice VTX, jusqu'à 28 circuits VT1.5 peuvent être connectés sans réduire la bande passante supplémentaire (c'est-à-dire sans utiliser de ports STS-1 supplémentaires sur la matrice VTX).

Une carte XC-VT ou XC10G fournit un troisième ASIC VTX, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Comme indiqué ci-dessus, l'ASIC VTX fournit 24 circuits STS-1, chacun pouvant être équipé de 28 circuits VT1.5 maximum. Cela fournit une bande passante théorique de 672 circuits VT1.5, mais comme chaque connexion VT1.5 nécessite un minimum de deux circuits, le nombre simultané de connexions VT1.5 pouvant passer par la carte XC-VT ou XC10G est de 336.

Remarque : le XC10G ne dispose que de fonctionnalités étendues sur la matrice STSX. La matrice VTX reste identique à la carte XC-VT et est limitée à 336 VT1.5

Un VT1.5 sur n'importe quel port d'entrée VTX peut être mappé à n'importe quel port de sortie VTX. La carte XC-VT/XC10G est conçue pour être non bloquante, ce qui signifie que toutes les connexions 336 VT1.5 peuvent être utilisées simultanément à une capacité maximale. Même si un STS-1 n'est rempli que partiellement, tous les VT1.5 du STS-1 sont terminés sur le VTX. Lorsque chaque VT1.5 dans un STS est utilisé et que tous les ports STS-1 de l'ASIC VTX sont consommés, la capacité du VTX est suffisante pour commuter chaque VT1.5 dans chaque STS terminé. Par conséquent, comptez les terminaisons STS-1 sur VTX au lieu des terminaisons VT1.5.

En d'autres termes, la carte XC-VT/XC10G fournit l'équivalent d'un STS-12 bidirectionnel pour le trafic VT1.5. Les signaux de niveau VT1.5 peuvent être interconnectés, abandonnés ou réorganisés. La carte TCC (Timing Communications and Control) attribue de la bande passante à chaque emplacement, par STS-1 ou par VT1.5. Lorsque les 24 ports STS-1 de l'ASIC VTX sont utilisés, aucun circuit VT1.5 supplémentaire ne peut avoir accès à la matrice VTX.

Résumé de l'architecture

Voici un bref résumé de l'architecture du circuit et de la capacité des cartes de ligne XC et XC-VT.

- Le nombre maximal de circuits STS-1 simultanés pouvant passer par une carte XC ou XC-VT est de 144.

- Tous les 144 circuits STS-1 d'une carte XC ou XC-VT peuvent être utilisés à une capacité maximale.

- Le nombre maximal de circuits STS-1 simultanés pouvant passer par une carte XC10G est de 576.

- Tous les circuits 576 STS-1 d'une carte XC10G peuvent être utilisés à une capacité maximale.

- Le nombre maximal de connexions VT1.5 pouvant passer par une carte XC-VT ou XC10G est de 336.

- Toutes les connexions 336 VT1.5 sur une carte XC-VT ou XC10G peuvent être utilisées simultanément pour une capacité maximale.

- Lors du calcul de la capacité d'un ASIC VTX, comptez le nombre de circuits STS-1 qui se terminent sur l'ASIC VTX.

- Le nombre maximal de ports STS-1 sur un ASIC VTX est de 24. Lorsque les 24 ports sont utilisés, aucun circuit VT1.5 supplémentaire ne peut être créé.

- Une carte XC effectue uniquement la commutation STS-to-STS. Il n'y a pas de commutation au niveau VT, mais la carte peut tunnel VT1.5 via des circuits STS-1.

- Lors de la transmission tunnel de circuits VT1.5, une carte XC fournit un mappage direct et aucune STI (Time Slot Interchange) entre les VT entrantes et sortantes dans un flux STS.

- Une carte XC-VT ou XC10G vous permet de mapper des connexions VT1.5 d'un STS à plusieurs STS, ou d'exécuter TSI sur les VT 1.5.

- Si les VT1.5 sont tunnellisés via une carte XC-VT ou XC10G, ils ne transitent pas par l'ASIC VTX ni ne consomment aucune de ses 24 bandes passantes STS-1.

Bande passante VT 1.5 avec configurations BLSR, UPSR et Linéaire 1 + 1

BLEU

Le comportement lors de l'utilisation de BLSR est le même que lors de la création de connexions STS-1 normales sur l'ASIC VTX. Pour chaque circuit STS-1 terminé de l'ASIC source STSX 1 vers le VTX, un second STS-1 est requis de l'ASIC VTX vers l'ASIC STSX de destination 2.

Cela signifie qu’une capacité de commutation maximale de 336 circuits peut être atteinte : 12 circuits STS-1 remplis d’un maximum de 28 VT1,5 chacun utilisant 24 ports, ce qui donne un total de 336 circuits (12 x 28 = 336).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Remarque : N'oubliez pas que l'utilisation de STS-1 vers et depuis la matrice VTX n'est pas basée sur un noeud. Deux connexions STS-1 sont utilisées sur chaque noeud sur lequel le circuit VT1.5 est provisionné.

UPSR et linéaire 1+1

Le comportement lors de l'utilisation de UPSR ou de Linear 1 + 1 fournit une capacité de commutation maximale inférieure de 224 circuits VT1.5. Pour chaque connexion STS-1 terminée à partir de la source STSX ASIC 1 vers la VTX, deux connexions STS-1 supplémentaires (qui fonctionnent et protègent) sont requises entre la VTX et la destination STSX ASIC 2.

Cela signifie qu’une capacité de commutation maximale de 224 circuits peut être atteinte, huit circuits STS-1 remplis d’un maximum de 28 VT1,5 chacun utilisant 24 ports, ce qui donne un total de 224 circuits (8 x 28 = 224).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Remarque : N'oubliez pas que l'utilisation de STS-1 vers et depuis la matrice VTX n'est pas sur une base par noeud. Deux connexions STS-1 sont utilisées sur chaque noeud sur lequel le circuit VT1.5 est provisionné. Trois aux noeuds où le VT 1.5 est abandonné et quatre peuvent être utilisés lors du passage d'un anneau UPSR à un autre.

Circuits point à multipoint

Dans une connexion point à multipoint, le rapport des ports aux connexions n'est pas de deux à un comme dans une connexion point à point. Il est important de compter le nombre de ports STS-1 physiques qui se terminent au lieu du nombre de connexions de circuit. Les connexions point à multipoint sont utilisées pour les sites de diffusion vidéo (unidirectionnels) et de transfert et de poursuite dans les noeuds UPSR/BLSR correspondants.

Lors de la création de la connexion A point à point du logement 1/port 3/STS 2 (1/3/2) au logement 2/port 2/STS 4 (2/2/4), deux ports sont utilisés. Lorsqu'une connexion B point-à-multipoint avec 2/2/2 mappée à 4/4/4 et 5/5/5 est créée, trois ports sont utilisés. Si vous soustrayez la somme des connexions A et B (cinq ports) des 288 ports disponibles totaux, vous obtenez 283 ports logiques restants sur le STSX. Si ces flux étaient unidirectionnels, la connexion A utiliserait un port et la connexion B utiliserait 1,5 port.

Remarque : Les connexions unidirectionnelles sont mesurées par incréments de 0,5 car la carte interconnectée voit un flux bidirectionnel comme deux connexions unidirectionnelles. Les tableaux des capacités et des caractéristiques des cartes de ligne indiquent les limites en termes bidirectionnels.

Actuellement, ces calculs ne doivent pas être effectués car le STSX n'est pas bloquant. Le STSX peut commuter tous les ports/STS vers tous les ports/STS.

Exemples de création de circuits

Bon nombre des concepts évoqués ci-dessus sont illustrés dans les exemples suivants. Le premier exemple montre comment les connexions VT1.5 sont correctement provisionnées sur un circuit STS-1. Le deuxième exemple montre comment un provisionnement incorrect peut provoquer des erreurs en dépassant la bande passante disponible.

Provisionnement correct : Connexions VT1.5 en croissance sur un circuit STS-1

Dans cet exemple, deux cartes électriques (EC)-1 ont été installées dans les logements physiques 4 et 17, comme le montre l'image ci-dessous. Chaque carte EC-1 fournit 12 ports STS-1. Le port 1 de la carte source EC-1 du logement physique 4 est connecté au port 1 de la carte de destination EC-1 du logement physique 17. Pour cela, deux circuits STS-1 (une source et une destination) doivent être terminés sur l'ASIC VTX, réduisant la bande passante disponible sur l'ASIC VTX de 24 ports STS-1 à 22 ports STS-1.

Cet exemple montre comment provisionner plusieurs connexions VT1.5 sur deux ports STS-1 (source et destination) sur l'ASIC VTX. Ce processus, appelé regroupement, vous permet d'utiliser les 28 circuits VT1.5 disponibles sur chacun des 24 ports STS-1 de l'ASIC VTX. Cela donne une bande passante totale de 672 circuits (28 x 24), mais chaque connexion VT1.5 nécessite à la fois un circuit source et un circuit de destination, de sorte que le nombre maximal de connexions VT1.5 disponibles sur le XC-VT est de 336.

Pour mettre en service les circuits VT1.5, procédez comme suit.

1. Pour provisionner les circuits VT1.5, la fenêtre Création de circuit vous invite à saisir les attributs de circuit.

Sélectionnez VT pour provisionner les circuits VT1.5, puis décochez la case Route Automatically pour configurer manuellement le chemin suivi par les circuits VT1.5. Cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

2. Dans la fenêtre Création de circuit > Source de circuit, définissez le noeud source, le numéro de logement physique et le port de la carte EC-1 sur laquelle les circuits VT1.5 doivent circuler.

Pour préparer le premier VT1.5 sur le circuit STS-1 pour le premier port de la carte source EC-1, sélectionnez slot 4, port 1 et VT 1. Il n'est pas nécessaire de sélectionner le STS-1, car chacun des ports EC-1 correspond à une source unique STS-1. Cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

3. Dans la fenêtre Création de circuits >Destination de circuit, définissez le noeud de destination, le numéro de logement physique et le port de la carte EC-1 sur laquelle les circuits VT1.5 doivent circuler.

Pour préparer le premier VT1.5 sur le circuit STS-1 pour le premier port de la carte CE-1 de destination, sélectionnez logement 17, port 1 et VT 1. Il n'est pas nécessaire de sélectionner le STS-1, puisque chacun des ports EC-1 correspond à une destination unique STS-1. Cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

4. Dans la fenêtre de confirmation de création de circuit, vérifiez les paramètres du circuit en cours de préparation.

La fenêtre ci-dessous confirme le regroupement d'une connexion VT1.5 sur le circuit STS-1 source à partir du port 1 de la carte EC-1 dans le logement 4 en direction d'un VT1.5 sur le circuit STS-1 de destination vers le port 1 de la carte EC-1 dans le logement 17. Cliquez sur Terminer pour créer le circuit.

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour les 27 VT1.5 restants afin qu'ils soient préparés sur les circuits STS-1 source et de destination connectant le port 1 des deux cartes EC-1.

Cela peut se faire soit individuellement, soit par multiples. Plusieurs circuits peuvent être créés en plaçant le nombre de circuits désirés dans la case du premier écran de Création de circuit > Attributs de circuit (reportez-vous à l'étape 1). À la fin de ce processus de préparation, tous les 28 circuits VT1.5 doivent être provisionnés sur les circuits STS-1 source et de destination.

La fenêtre Création de circuit > Destination de circuit ci-dessous s'affiche pour le dernier panneau de destination de circuit en cours de provisionnement. Tous les 28 circuits VT1.5 ont été mappés sur le STS-1 de destination unique connecté au port 1 de la carte EC-1 dans le logement physique 4. En regroupant correctement ces 28 circuits VT1.5, la capacité de 100 % de la destination STS-1 connectée au port 1 de la carte de destination EC-1 dans le logement 17 a été atteinte.

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

La fenêtre Création de circuit > Destination de circuit ci-dessous s'affiche pour le dernier panneau de destination de circuit en cours de provisionnement. Tous les 28 circuits VT1.5 sont mappés sur le STS-1 de destination unique connecté au port 1 de la carte EC-1 dans le logement physique 4. En regroupant correctement ces 28 circuits VT1.5, la capacité de 100 % de la destination STS-1 connectée au port 1 de la carte de destination EC-1 dans le logement 17 a été atteinte.

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Provisionnement incorrect : Dépassement de la bande passante VTX avec des connexions VT1.5 sur plusieurs circuits STS-1

Dans cet exemple, deux cartes EC-1 ont été installées dans les logements physiques 4 et 17 et une carte DS-3 dans le logement physique 14. Chaque carte EC-1 fournit 12 ports STS-1 et les ports de chaque carte peuvent être connectés entre eux en provisionnant un circuit STS-1 qui transporte un seul VT1.5. Chaque connexion STS-1 nécessite deux ports sur les XC-VTs ou l'ASIC VTX XC10Gs pour commuter le VT1.5 qu'elle contient. L'établissement de ces connexions utilise les 24 ports STS-1 de l'ASIC VTX, de sorte que la tentative de provisionnement d'un STS-1 supplémentaire portant un seul VT1.5 de la carte DS-3 dépasse la limite ASIC VTX et affiche un message d'erreur.

Les étapes suivantes montrent comment un provisionnement incorrect peut provoquer des erreurs en dépassant la bande passante disponible.

1. Pour provisionner les circuits VT1.5, la fenêtre Création de circuit vous invite à saisir les attributs de circuit.

Sélectionnez VT pour provisionner les circuits VT1.5, puis décochez la case Route Automatically pour configurer manuellement le chemin suivi par les circuits VT1.5. Cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

2. Dans la fenêtre Création de circuit > Source de circuit, définissez les informations de source pour le circuit VT1.5 en cours de création.

Chacun des 12 ports des cartes EC-1 source correspond à un seul circuit STS-1. Sélectionnez le premier port de la carte source EC-1 dans le logement physique 4 et sélectionnez VT 1 sur les 28 connexions VT1.5 disponibles sur le port source à transporter dans le circuit STS-1. Cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

3. Dans la fenêtre Création de circuit > Destination de circuit, définissez les informations de destination pour le circuit VT1.5 en cours de création.

Chacun des 12 ports des cartes EC-1 de destination correspond à un seul circuit STS-1. Sélectionnez le premier port de la carte CE-1 de destination dans le logement physique 17, et sélectionnez VT 1 sur les 28 connexions VT1,5 disponibles au port de destination à transporter dans le circuit STS-1. Cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

4. Dans la fenêtre de confirmation de création de circuit, vérifiez les paramètres du circuit en cours de provisionnement.

La fenêtre ci-dessous confirme le regroupement du premier circuit STS-1 du port 1 de la carte EC-1 dans le logement 4 au port 1 de la carte EC-1 dans le logement 17. Cliquez sur Terminer pour créer le circuit.

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des 12 ports des cartes EC-1 source et de destination.

Chaque circuit STS-1 provisionné brûle deux des ports STS-1 sur les circuits XC-VT ou XC10Gs VTX ASIC. Lorsque les 12 ports sont assemblés, tous les 24 ports STS-1 disponibles sur l'ASIC VTX sont consommés et la bande passante STS-1 disponible sur l'ASIC VTX est entièrement utilisée. Cependant, seuls 12 circuits VT1.5 sont construits via la matrice ASIC VTX.

La fenêtre de confirmation de la création de circuit ci-dessous s'affiche immédiatement avant que le dernier circuit STS-1 ne soit préparé à partir du port 12 de la carte EC-1 du logement 4 vers le port 12 de la carte EC-1 du logement 17. Comme indiqué, tous les 24 ports STS-1 de l'ASIC VTX ont été utilisés.

Remarque : Pour une version plus grande de ce diagramme, reportez-vous à l'organigramme PDF de la matrice de connexion croisée XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Maintenant, réfléchissez à ce qui se passe lorsqu'un utilisateur tente de mettre en service un 13e circuit VT1.5 de la carte DS-3 dans le logement physique 14 au deuxième VT1.5 sur le port 1 de la carte EC-1 dans le logement physique 17. (N'oubliez pas que le premier VT1.5 a déjà été utilisé.) Le panneau de confirmation ci-dessous apparaît immédiatement avant que l'utilisateur puisse tenter de préparer le 13e circuit STS-1.

La fenêtre de confirmation de la création de circuit affichée ci-dessous indique que la tentative a échoué car il n'existe aucun port STS-1 disponible sur l'ASIC VTX.

Portefeuille de connexion croisée

Pour plus d'informations sur l'interconnexion, utilisez l'organigramme PDF suivant :

Comprendre l'organigramme de la matrice de connexions croisées XC et XC-VT STS-1 et VT 1.5.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie optique

- Support technique - Cisco Systems