Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Utilisation et protection des chemins

Configuration de la sonnerie BLSR

Installation des cartes de support optique et fixation des fibres

Créer les terminaisons DCC sur les cartes

Activer les ports sur les cartes

Configuration de la sonnerie BLSR

Configuration de la temporisation des noeuds dans la sonnerie BLSR

Ajouter et supprimer des noeuds BLSR

Ajouter un noeud

Supprimer un noeud

Déplacer une carte de liaison BLSR

Déplacez la carte de liaison BLSR vers un autre emplacement sur le châssis 15454

Alarmes associées aux sonneries BLSR

Alarme K Bte par défaut

Alarme BLSR hors synchronisation

Informations connexes

Introduction

Vous pouvez rencontrer plusieurs problèmes courants lorsque vous configurez des noeuds ONS 15454 en tant qu'anneau à commutation de ligne bidirectionnelle (BLSR). Ce document traite de ces problèmes et fournit des exemples de meilleures pratiques pour configurer un anneau BLSR. Lorsque vous configurez un anneau BLSR, vous pouvez ajouter, supprimer et reconfigurer physiquement 15454 noeuds.

Remarque : l'ONS 15454 prend en charge les BLSR à deux et quatre fibres avec un maximum de 32 noeuds 15454, en fonction de la configuration logicielle et matérielle. Les routeurs BLSR allouent la moitié de la bande passante disponible pour la protection. Par exemple, un routeur optique Carrier-48 (OC-48) BLSR alloue les signaux de transport synchrones (STS) 1 à 24 au trafic de travail, et les STS 25 à 48 pour la protection. En cas de coupure sur une plage de fibres, le trafic actif passe à la bande passante de protection (STS 25-48) sur les autres étendues de fibres. Le trafic de travail se déplace dans une direction sur les STS 1 à 24 sur une fibre, et sur les STS 1 à 24 dans la direction opposée sur la seconde fibre. Les bandes passantes de travail et de protection doivent être égales. Vous pouvez créer uniquement des opérateurs optiques Carrier-12 (OC-12) (à deux fibres uniquement) ou des BLSR OC-48 et OC-192.

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- Cisco ONS 15454

- BLEU

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco ONS 15454.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document décrit une configuration de travaux pratiques avec un anneau BLSR initial à quatre noeuds (voir Figure 1).

Cette section illustre et explique comment configurer la sonnerie BLSR. Vous pouvez utiliser la même procédure pour configurer des anneaux BLSR de n'importe quelle taille jusqu'à la limite maximale de 32 noeuds.

Cette section fournit également des instructions détaillées pour :

- Ajoutez un noeud 15454 à l’anneau BLSR, puis vérifiez si les circuits existants sont ajoutés et transitent par celui-ci.

- Supprimer un noeud.

- Déplacez l'une des cartes réseau OC-48 vers un autre emplacement physique sur le châssis 15454.

Figure 1 - Configuration des travaux pratiques avec une première sonnerie BLSR à quatre noeuds

Vous pouvez créer des terminaisons SDCC (Data Communications Channel) SONET (Synchronous Optical Network) sur les ports Est et Ouest. La fibre du port East doit se connecter à la fibre du port West sur un noeud adjacent. De même, la fibre du port West doit se connecter à la fibre d'un port East sur un noeud adjacent.

Si vous ne configurez pas correctement les connexions Est à Ouest (par exemple, si vous configurez Est à Est ou Ouest à Ouest), aucun message d'erreur ne s'affiche. Cependant, le trafic échoue si la fibre tombe en panne. Le trafic échoue car les noeuds de chaque côté de la coupure de fibre ne peuvent pas commuter le trafic qui emprunte les chemins de travail bidirectionnels sur les STS 1 à 24 vers les chemins de protection sur les STS 25 à 48.

Afin d'éviter les erreurs, utilisez un système pour attribuer des ports BLSR. Vous pouvez faire du port Est le port physique le plus éloigné vers la droite du 15454, et du port Ouest le port physique le plus éloigné vers la gauche. Par exemple, dans la Figure 1, le logement 12 est le port Est et le logement 6 est le port Ouest.

Les octets SONET K1, K2 et K3 contiennent les informations qui régissent les commutateurs de protection BLSR. Chaque noeud BLSR surveille les octets K pour déterminer quand commuter le signal SONET sur un autre chemin physique. Les octets K communiquent les conditions d’échec et les actions effectuées entre les noeuds de l’anneau.

Utilisation et protection des chemins

Les anneaux BLSR allouent la moitié de la bande passante disponible pour la protection. Les STS 1 à 24 sont alloués au trafic sur les étendues de travail sur les deux chemins de fibre. Les STS 25-48 sont alloués au trafic sur les étendues de protection sur les deux chemins de fibre. Les bandes passantes de travail et de protection doivent être égales. Vous ne pouvez provisionner que des BLSR OC-12, OC-48 et OC-192.

Sur un anneau BLSR normal sans rupture de fibre, les STS 1 à 24 sont utilisés pour le trafic sur les deux étendues de fibre 1 et 2 qui se déplacent dans des directions opposées (voir Figure 2) :

Figure 2 : sonnerie BLSR normale sans rupture de fibre

Les octets K1 et K2 de la section surlignée de la trame SONET indiquent l’état de l’anneau, comme le montre ce tableau :

Surcharge du chemin

Frais généraux de section

Trame A1

Trame A2

Trame A3

Trace J1

BIP B1-8

Ligne de commande E1

Utilisateur E1

BIP B3-8

D1 Com données

D2 Com Données

D3 Com données

Étiquette de signal C2

Frais généraux ligne

Pointeur H1

Pointeur H2

Action du pointeur H3

État du chemin G1

B2 BIP-8

K1

K2

Canal utilisateur F2

D4 Com données

D5 Com Données

D5 Com Données

Indicateur H4

D7 Commission des données

D8 Com données

D9 Com Données

Croissance Z3

D10 Data Com

D11 Data Com

D12 Data Com

Croissance Z4

État/croissance de la synchronisation S1/Z1

Croissance REI-L M0 ou M1/Z2

F2 Orderwire

Connexion en tandem Z5

Voici une répartition des bits K1 :

Priorité de préemption de la demande

Bits 1 à 4

Bits

Priorité

1111

Verrouillage de la protection (span) [LP-S] ou échec du signal (protection) [SF-P]

1110

Commutateur forcé (span) [FS-S]

1101

Commutateur forcé (anneau) [FS-R]

1100

Échec du signal (span) [SF-S]

1011

Échec du signal (anneau) [SF-R]

1010

Dégradation du signal (protection) [SD-P]

1001

Dégradation de signal (span) [SD-S]

1000

Dégradation de signal (anneau) [SD-R]

0111

Commutateur manuel (span) [MS-S]

0110

Commutateur manuel (anneau) [MS-R]

0101

Attente De Restaurer [WTR]

0100

Exercice (span) [EXER-S]

0011

Exercice (anneau) [EXER-R]

0010

Demande inversée (span) [RR-S]

0001

Requête inversée (anneau) [RR-R]

0000

Aucune demande [NR]

Bits 5 à 8

ID de noeud de destination : Ces bits indiquent l’ID du noeud auquel l’octet K1 est destiné. L'ID de noeud de destination est toujours celui d'un noeud adjacent (sauf pour les octets APS par défaut).

Voici une répartition des bits K2 :

Bits

Description

Bits 1 à 4

Ces bits indiquent toujours l’ID de noeud du noeud qui génère la requête.

Bit 5

Ce bit indique si la requête de pont K1 bits 1 à 4 est une requête de chemin court (0) ou une requête de chemin long. (1)

Bits 6 à 8

AIS 111 lignes

110 - RDI de ligne

101 - Réservé à une utilisation future

100 - Réservé pour une utilisation future

011 - Trafic supplémentaire (ET) sur les canaux de protection

010 - Pontage et commutation (Br et logiciel)

001 - Ponté (Br)

000 - Inactif

Si une interruption de fibre se produit, les octets K1 et K2 signalent l'alarme. Les octets K1 et K2 identifient les noeuds source et de destination où l'interruption s'est produite, ainsi que les canaux de travail et de protection en boucle. Le trafic actif passe à la bande passante de protection (STS 25-48) sur les étendues 2, 3 et 4.

Figure 3 - Panne de fibre

La Figure 4 affiche l'anneau BLSR sur les segments 2, 3 et 4 après que les noeuds A et D aient détecté une rupture de fibre et basculé les chemins de travail STS 1 à 24 sur les chemins de protection STS 25 à 48.

Figure 4 : la sonnerie BLSR s'étend sur 2, 3 et 4 après que les noeuds A et D détectent une panne de fibre

La perturbation du trafic est inférieure à 50 millisecondes lorsque le commutateur ne fonctionne pas pour protéger les fibres.

Vous devez comprendre l'impact d'une rupture de fibre sur les circuits qui circulent autour de l'anneau BLSR. Prenons le scénario de la Figure 5, où les circuits circulent des deux côtés de l'anneau. Les circuits entrent et sortent aux noeuds A et C.

Figure 5 : impact d'une panne de fibre sur les circuits

Si une rupture de fibre se produit entre le noeud A et le noeud D, tous les octets K1 et K2 changent pour refléter l’état de la fibre entre le noeud A et le noeud D. Le trafic qui circule sur les STS 1 à 24, à gauche de l'anneau, utilise désormais les STS 25 à 48, à droite de l'anneau. Le trafic sur les STS 25-48 est destiné au noeud C. Cependant, le trafic doit continuer vers le noeud D. Au noeud D, le trafic est ponté et récommuté au noeud C (voir Figure 6).

Figure 6 - Le trafic est ponté et commuté vers le noeud C

Configuration de la sonnerie BLSR

Pour configurer une sonnerie BLSR, procédez comme suit :

1. Installez les cartes de support optique et fixez les fibres.

2. Créez les terminaisons DCC sur les cartes.

3. Activez les ports des cartes.

4. Configurez la sonnerie BLSR.

5. Configurez la synchronisation des noeuds dans l'anneau BLSR.

Installation des cartes de support optique et fixation des fibres

Procédez comme suit :

1. Suivez les procédures décrites dans la section Installation et mise en marche des cartes de la documentation utilisateur 15454 pour installer physiquement les cartes OC-12 ou OC-48. Vous pouvez installer les cartes OC-12 dans n'importe quel emplacement. Cependant, vous devez installer les cartes OC-48 uniquement dans les logements haut débit 5, 6, 12 ou 13.

2. Autoriser le démarrage des cartes.

3. Fixez la fibre aux cartes.

Assurez-vous que le voyant ACT de la carte installée devient vert.

Créer les terminaisons DCC sur les cartes

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au premier noeud du routeur BLSR.

2. Sélectionnez Provisioning > Sonet DCC.

Le panneau Terminations SDCC affiche :

Figure 7 - Panneau Terminaisons de SDCC

3. Cliquez sur Créer dans la section Terminations SDCC.

La boîte de dialogue Créer des terminaisons SDCC s'affiche :

Figure 8 - Boîte de dialogue Créer des terminaisons SDCC

4. Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur les deux logements ou ports qui doivent servir de ports de sonnerie BLSR au niveau du noeud. Par exemple, le port 1 du logement 6 (OC-48) et le port 1 du logement 12 (OC-48) (voir Figure 8).

Remarque : l'ONS 15454 utilise la couche de section SONET DCC (SDCC) pour les communications de données. L'ONS 15454 n'utilise pas les DCC de ligne. Par conséquent, les DCC de ligne sont disponibles pour tunnel les DCC à partir d'équipements tiers sur les réseaux ONS 15454.

5. Click OK.

Les logements ou les ports sont répertoriés dans la section Terminaisons SDCC :

Figure 9 - Les logements ou les ports sont répertoriés

Activer les ports sur les cartes

Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur l'une des cartes optiques configurées comme terminaison SDCC.

2. Sélectionnez Provisioning > Line.

3. Sélectionnez En service dans la colonne Statut.

Figure 10 : sélection de l'option En service

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre carte optique configurée comme terminaison SDCC et pour chaque noeud de l'anneau BLSR.

Configuration de la sonnerie BLSR

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'un des noeuds BLSR.

2. Sélectionnez Provisioning > Ring.

Assurez-vous que tous les circuits des cartes optiques de l'anneau BLSR sont supprimés. Vous devez commencer par la sonnerie BLSR désactivée :

Figure 11 - Commencer par la sonnerie BLSR désactivée

3. Tapez un identificateur pour le noeud dans le champ Node ID de la section BLSR.

L'ID de noeud identifie le noeud de l'anneau BLSR. Vous pouvez avoir jusqu'à 16 ID de noeud différents. Veillez à attribuer des ID de noeud uniques à tous les noeuds de votre anneau BLSR.

Figure 12 : attribution d'ID de noeud uniques pour chaque noeud

4. Sélectionnez un ID de noeud.

Les autres champs BLSR s'affichent.

5. Définissez ces propriétés BLSR (voir Figure 13) :

- Ring ID : attribuez un identificateur à la sonnerie. Assurez-vous qu'il s'agit d'un nombre compris entre 0 et 255. Vous devez utiliser le même ID de sonnerie pour tous les noeuds du même BLSR.

- Reversion time : spécifiez la durée après laquelle le trafic de travail doit revenir au chemin de travail d'origine. La valeur par défaut est de cinq minutes.

- East Port : sélectionnez le port requis comme port East dans la liste déroulante. En règle générale, le port Est est le logement le plus haut disponible à droite du 15454.

- West Port : sélectionnez le port requis comme port West dans la liste déroulante. En règle générale, le port Ouest est le logement le plus bas disponible à gauche du 15454.

Figure 13 : définition des propriétés BLSR

La figure 14 illustre la configuration du noeud A.

Figure 14 - Configuration du noeud A

6. Cliquez sur Apply.

La boîte de dialogue Modification de la sonnerie de la carte BLSR s'affiche :

Figure 15 - Boîte de dialogue Modification de la sonnerie de la carte BLSR

7. Cliquez sur Yes.

La boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR s'affiche :

Figure 16 - Boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR

8. Cliquez sur Accepter.

Le panneau BLSR Ring Map affiche l'adresse IP 10.200.100.11 pour le noeud A, qui est le premier noeud 15454 de l'anneau BLSR. Le noeud est ajouté à la carte d'anneau BLSR. Les alarmes K par défaut s'affichent jusqu'à ce que vous configuriez tous les noeuds de l'anneau :

Figure 17 - Alarmes K par défaut

9. Exécutez les étapes 2 à 6 pour les trois autres noeuds qui forment l'anneau BLSR à quatre noeuds. La Figure 18 montre la fenêtre de configuration BLSR pour le noeud B. Notez qu'il a un ID de noeud différent, mais le même ID de sonnerie :

Figure 18 - Fenêtre de configuration BLSR pour le noeud B

La Figure 19 représente la configuration du noeud B.

Figure 19 - Configuration du noeud B

10. Cliquez sur Apply.

La boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR s'affiche :

Figure 20 : ajout du deuxième noeud à la sonnerie BLSR

11. Cliquez sur Accepter.

12. Configurez le noeud C.

Figure 21 - Configuration BLSR pour le noeud C

La Figure 22 représente la configuration du noeud C.

Figure 22 - Configuration du noeud C

13. Cliquez sur Apply.

La boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR s'affiche :

Figure 23 : ajout du troisième noeud à la sonnerie BLSR

14. Cliquez sur Accepter.

15. Configurez le noeud D.

Figure 24 - Configuration BLSR pour le noeud D

La Figure 25 représente la configuration du noeud D.

Figure 25 - Configuration du noeud D

16. Cliquez sur Apply.

La boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR s'affiche :

Figure 26 : ajout du quatrième noeud à la sonnerie BLSR

17. Cliquez sur Accepter.

18. Basculez vers la vue réseau pour vérifier si les alarmes K par défaut sont effacées.

19. Utiliser des procédures de test normales pour tester le BLSR. Voici quelques étapes à suivre :

1. Connectez-vous à un noeud, puis sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

2. Sélectionnez MANUAL RING dans la liste East Operation, puis cliquez sur Apply. Vérifiez si les commutateurs de trafic sont normalement disponibles.

3. Sélectionnez Effacer dans la liste Opération Est, puis cliquez sur Appliquer.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'opération Ouest.

5. Tirez les fibres sur un noeud et vérifiez si les commutateurs de trafic sont normalement activés.

Configuration de la temporisation des noeuds dans la sonnerie BLSR

Après avoir configuré le contrôleur de domaine SONET, vous devez définir la durée du noeud. Reportez-vous à la section Setup ONS 15454 Timing de la documentation utilisateur 15454 pour connaître les procédures pas à pas. Référez-vous à Problèmes de synchronisation ONS 15454 pour obtenir des informations générales sur la synchronisation ONS 15454.

Ajouter et supprimer des noeuds BLSR

Cette section décrit les procédures à suivre pour ajouter et supprimer des noeuds BLSR pour les niveaux logiciels v2.x.x. Si vous utilisez le dernier niveau du logiciel v5.0, reportez-vous à la documentation v5.0 pour connaître les procédures à suivre pour ajouter et supprimer des noeuds BLSR.

Pour ajouter ou supprimer un noeud, vous devez exécuter un commutateur de protection avec un opérateur de force qui achemine le trafic hors de l'étendue où le service est exécuté.

Voici un exemple qui montre comment configurer sans interruption puis ajouter un cinquième noeud, Noeud E, à l'anneau BLSR à quatre noeuds. L'exemple indique également comment vérifier si des circuits corrects sont ajoutés au noeud E.

Figure 27 - Exemple d'ajout d'un cinquième noeud

Cet exemple montre également comment supprimer sans interruption le noeud E de l'anneau BLSR. L’exemple montre comment revenir à la configuration initiale des travaux pratiques à quatre noeuds et vérifier si les circuits sont configurés correctement.

Remarque : Vous pouvez ajouter ou supprimer un seul noeud à la fois.

Ajouter un noeud

Lorsque vous voulez ajouter un noeud à votre anneau BLSR, assurez-vous de vous connecter localement au système afin de minimiser les interruptions de trafic. Procédez comme suit :

1. Installez les cartes optiques dans l'ONS 15454 que vous souhaitez ajouter au BLSR.

Vérifiez que des câbles à fibre optique sont disponibles pour la connexion aux cartes.

2. Exécutez le trafic de test sur le noeud pour vous assurer que les cartes fonctionnent correctement.

3. Connectez-vous au noeud à partir duquel vous voulez vous connecter au nouveau noeud E via son port East (noeud D dans la configuration des travaux pratiques).

4. Forcer le trafic sur le port Est. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

2. Cliquez sur FORCE RING dans la liste East Operation.

Figure 28 - Forcer le trafic sur le port Est

3. Cliquez sur Apply.

Une alarme de demande de commutateur de force est générée pour la carte OC-48 du port Est :

Figure 29 : alarme de demande de commutateur force

L'alarme de demande de commutateur de force est normale.

Attention : Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de protection.

4. Connectez-vous au noeud qui doit se connecter au nouveau noeud via son port West (noeud A dans la configuration des travaux pratiques).

5. Forcer le trafic sur le port ouest. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

2. Cliquez sur FORCE RING dans la liste West Operation.

Figure 30 - Forcer le trafic sur le port ouest

3. Cliquez sur Apply.

Un message de confirmation s'affiche indiquant que vos directions de port Est et Ouest sont configurées correctement sur l'anneau BLSR afin que le trafic puisse basculer correctement :

Figure 31 - Message de confirmation

Une alarme de demande de commutateur de force est générée pour la carte OC-48 du port Est :

Figure 32 : alarme de demande de commutateur force

L'alarme de demande de commutateur de force est normale.

Attention : Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de protection.

6. Connectez-vous au nouveau noeud et complétez les étapes de configuration de BLSR suivantes :

1. Provisionnez le contrôleur de domaine SONET.

Figure 33 : provisionnement de la carte DCC SONET

2. Configurez la synchronisation BLSR.

Figure 34 : configuration du délai BLSR

3. Activez les ports BLSR.

Figure 35 : activation des ports BLSR

4. Configurez la sonnerie BLSR.

Figure 36 : configuration de la sonnerie BLSR

7. Retirez les connexions à fibre optique des noeuds D et A qui se connectent directement au nouveau noeud E.

- Retirez la fibre East du noeud D (logement 12) qui doit se connecter au port West du nouveau noeud E (logement 6).

- Retirez la fibre West du noeud A (logement 6) qui doit se connecter au port East du nouveau noeud E (logement 12).

8. Remplacez les fibres retirées par des fibres connectées au nouveau noeud E. Connectez le port West au port East et le port East au port West.

9. Déconnectez-vous du contrôleur de transport Cisco (CTC).

10. Connectez-vous à nouveau à CTC.

11. Attendez que la boîte de dialogue Modification de la carte de sonnerie BLSR s'affiche.

Remarque : Si la boîte de dialogue Modification de la carte de sonnerie BLSR n'est pas affichée, sélectionnez Provisioning > Ring, puis cliquez sur Ring Map.

Figure 37 : boîte de dialogue de modification de la carte d'anneau BLSR

12. Cliquez sur Yes.

La boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR s'affiche :

Figure 38 - Boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR

13. Cliquez sur Accepter.

14. Revenez à la vue Réseau, puis cliquez sur l'onglet Circuits.

Attendez que votre réseau découvre tous les circuits. Les circuits qui traversent le nouveau noeud sont indiqués comme incomplets. La fenêtre Circuits affiche une portée inférieure au nombre total de travées pour les circuits :

Figure 39 : une portée inférieure au nombre total de travées

15. Cliquez avec le bouton droit sur Noeud E, puis sélectionnez Mettre à jour les circuits dans le menu contextuel.

Figure 40 - Circuits de mise à jour

Un message de confirmation Circuits Update s'affiche, indiquant le nombre de réseaux ajoutés au noeud E :

Figure 41 - Message de confirmation de mise à jour des circuits

16. Sélectionnez l'onglet Circuits et assurez-vous que le réseau ne contient aucun circuit incomplet.

17. Sélectionnez un circuit, puis cliquez sur Map.

18. Assurez-vous que les circuits traversent le nouveau noeud E :

Figure 42 - Assurez-vous que les circuits traversent le nouveau noeud E

19. Effacez le commutateur de protection.

Vous devez désactiver le commutateur de protection pour le noeud D qui utilise son port East pour se connecter au nouveau noeud E, et pour le noeud A qui utilise son port West pour se connecter au nouveau noeud E. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

2. Cliquez sur CLEAR dans la liste East Operation.

3. Cliquez sur Apply.

Figure 43 : retrait du commutateur de protection du port East

4. Sélectionnez CLEAR dans la liste West Operation.

5. Cliquez sur Apply.

Figure 44 : suppression du commutateur de protection du port West

Supprimer un noeud

Attention : Cette procédure réduit les pannes de trafic lorsque vous supprimez des noeuds. Cependant, vous pouvez perdre du trafic lorsque vous supprimez et recréez des circuits qui ont été créés ou terminés sur un noeud que vous supprimez.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le noeud à supprimer et supprimez tous les circuits qui proviennent de ce noeud ou qui y sont terminés. Par exemple, si vous voulez supprimer le noeud E de la configuration des travaux pratiques, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Circuits.

2. Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez pour sélectionner plusieurs circuits à supprimer.

3. Cliquez sur Delete.

Vous êtes invité à confirmer la suppression :

Figure 45 - Supprimer les circuits

4. Cliquez sur Yes.

Un message de confirmation s'affiche :

Figure 46 - Message de confirmation pour la suppression de circuit

5. Si un circuit multipoint contient des pertes au niveau du noeud à supprimer, cliquez sur Modifier.

6. Retirez les gouttes.

Remarque : Ne vous connectez pas au noeud à supprimer.

Remarque : si un circuit comporte plusieurs pertes, supprimez uniquement les pertes qui se terminent sur le noeud E.

2. Éloignez manuellement le trafic des ports des noeuds adjacents au noeud à supprimer. Les noeuds adjacents sont déconnectés lorsque le noeud est supprimé. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le noeud D, qui est connecté via son port Est au noeud E.

2. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

3. Cliquez sur FORCE RING dans la liste East Operation.

4. Cliquez sur Apply.

Figure 47 - Force le trafic sur le port Est

Vous êtes invité à confirmer l'action.

5. Cliquez sur Yes.

Figure 48 - Confirmation de l'opération

6. Ouvrez le noeud A, qui est connecté via son port West au noeud E.

7. Sélectionnez FORCE RING dans la liste West Operation.

8. Cliquez sur Apply.

Figure 49 - Force le trafic sur le port ouest

Vous êtes invité à confirmer l'action.

Figure 50 - Confirmation de l'opération

Attention : Le trafic n'est pas protégé pendant le commutateur de protection.

3. Supprimez toutes les connexions fibre qui existent entre le noeud E et ses voisins, Noeud A et D.

4. Reconnectez les deux noeuds adjacents.

5. Attendez que la boîte de dialogue Modification de la sonnerie de la carte BLSR s'affiche.

Remarque : Si la boîte de dialogue Modification de la sonnerie de la carte BLSR ne s'affiche pas, sélectionnez Provisioning > Ring, puis cliquez sur Ring Map.

Figure 51 - Boîte de dialogue Modification de la sonnerie de la carte BLSR

6. Cliquez sur Yes.

La boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR s'affiche :

Figure 52 - Boîte de dialogue Carte de sonnerie BLSR

7. Cliquez sur Accepter.

8. Une par une, supprimez et recréez chaque circuit qui a été initié ou terminé sur le noeud E.

9. Effacez les commutateurs de protection sur les noeuds adjacents. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le noeud D avec le commutateur de protection sur son port East.

2. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

3. Cliquez sur CLEAR dans la liste East Operation.

4. Cliquez sur Apply.

Figure 53 : suppression du commutateur de protection du port East

5. Ouvrez le noeud avec le commutateur de protection sur son port West.

6. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

7. Cliquez sur CLEAR dans la liste West Operation.

8. Cliquez sur Apply.

Figure 54 : suppression du commutateur de protection du port West

10. Vérifiez si une horloge BITS (Building Integrated Timing Supply) est utilisée sur chaque noeud.

- Si BITS n'est pas utilisé, assurez-vous que la synchronisation est définie sur l'une des étendues BLSR orientées vers l'est ou vers l'ouest sur les noeuds adjacents.

- Si le noeud que vous avez supprimé (noeud E) était la source de synchronisation BITS, utilisez un nouveau noeud comme source BITS. Vous pouvez également sélectionner la synchronisation interne sur un noeud à partir duquel tous les autres noeuds peuvent déduire leur synchronisation.

11. Sélectionnez l'onglet Circuits et assurez-vous qu'aucun circuit incomplet n'est présent.

Figure 55 - Assurez-vous qu'aucun circuit incomplet n'est présent

12. Cliquez sur l'onglet Map.

13. Vérifiez si les circuits sont correctement routés.

Figure 56 : vérification du routage correct des circuits

Déplacer une carte de liaison BLSR

Remarque : vous devez supprimer les noeuds un par un de l'anneau BLSR actuel afin de réorganiser les cartes de liaison. N'oubliez pas que cette procédure affecte le service et s'applique à tous les noeuds BLSR où les cartes changent de logements. Passez en revue toutes les étapes avant de continuer.

Dans la configuration des travaux pratiques OC-48 BLSR à quatre noeuds de la Figure 57, le noeud D est temporairement retiré de l'anneau BLSR actif. En outre, la carte OC-48 du logement 6 est déplacée vers le logement 5 et la carte OC-48 du logement 12 est déplacée vers le logement 6.

Figure 57 - Configuration des travaux pratiques OC-48 BLSR à quatre noeuds

Déplacez la carte de liaison BLSR vers un autre emplacement sur le châssis 15454

Cette section explique comment déplacer une carte de liaison BLSR vers un autre emplacement. Utilisez cette procédure pour chaque carte que vous souhaitez déplacer. Bien que la procédure soit pour les cartes de liaison BLSR OC-48, vous pouvez utiliser la même procédure pour les cartes OC-12.

Remarque : Les noeuds ONS 15454 doivent utiliser la version 2.0 ou ultérieure de CTC et ne peuvent pas avoir d'alarmes actives pour les cartes OC-48 ou OC-12 ou pour la configuration BLSR.

1. Forcez le trafic hors du noeud sur lequel vous souhaitez commuter la carte réseau. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au noeud C connecté via son port East au noeud D où vous souhaitez déplacer la carte trunk.

2. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

3. Cliquez sur FORCE RING dans la liste East Operation.

4. Cliquez sur Apply.

Figure 58 - Forcer le trafic sur le port Est

Vous êtes invité à confirmer l'action.

Figure 59 - Confirmation du fonctionnement de BLSR

5. Cliquez sur Yes.

Lorsque vous exécutez un commutateur de force, une alarme manuelle de demande de commutateur de force est générée :

Figure 60 - Alarme manuelle de demande de commutateur de force

L'alarme de demande de commutateur de force est normale.

Attention : Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de protection.

6. Connectez-vous au noeud A connecté via le port West au noeud D où vous voulez déplacer la carte trunk.

7. Sélectionnez Maintenance > Sonnerie.

8. Cliquez sur FORCE RING dans la liste West Operation.

9. Cliquez sur Apply.

Figure 61 - Forcer le trafic sur le port ouest

Vous êtes invité à confirmer l'action.

Figure 62 - Confirmation du fonctionnement de BLSR

10. Cliquez sur Yes.

2. Connectez-vous au noeud D où est installée la carte de liaison OC-48 à déplacer.

3. Cliquez sur l'onglet Circuits.

Figure 63 - Sélectionnez l'onglet Circuits pour le noeud D

4. Enregistrez les informations de mise en service des circuits affectés. Vous aurez besoin de ces informations pour restaurer les circuits ultérieurement.

5. Supprimez les circuits qui traversent la carte à déplacer. Procédez comme suit :

1. Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez pour sélectionner les circuits requis.

2. Cliquez sur Delete.

Vous êtes invité à respecter la suppression :

Figure 64 : suppression des circuits sur le noeud D

3. Cliquez sur Yes.

6. Supprimez la terminaison SONET DCC de la carte que vous souhaitez déplacer. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Provisioning > Sonet DCC.

2. Sélectionnez le code DCC Sonet requis dans la section Terminations SDCC.

3. Cliquez sur Delete.

Figure 65 : suppression de la terminaison SONET DCC

Vous êtes invité à confirmer l'action.

Figure 66 - Confirmation de suppression de la résiliation de SDCC

4. Cliquez sur Yes.

7. Désactivez la sonnerie sur le noeud à déplacer. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Provisioning > Ring.

2. Cliquez sur Sonnerie désactivée dans la liste ID de noeud.

3. Cliquez sur Apply.

Figure 67 : désactivation de la sonnerie sur le noeud D

Vous êtes invité à confirmer la suppression.

Figure 68 - Confirmer la suppression

8. Sélectionnez Provisioning > Timing, et définissez la synchronisation sur Internal Clock si la carte OC-48 est une source de synchronisation.

Figure 69 - Régler le délai sur l'horloge interne

9. Mettez le ou les ports de la carte hors service. Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur la carte.

2. Sélectionnez Provisioning > Line.

3. Sélectionnez Out of Service pour chaque port de la colonne Status.

Figure 70 - Déposer chaque port hors service

Vous êtes invité à confirmer l'action.

4. Cliquez sur Yes.

Figure 71 - Confirmer l'action

10. Retirez physiquement la carte OC-48 du logement 12 et déplacez-la vers son nouvel emplacement dans le logement 5.

11. Insérez la carte dans son nouveau logement et attendez qu'elle démarre.

12. Supprimez les détails de la carte OC-48 du logement d'origine 12. Pour cela, vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la carte en mode noeud, puis sélectionner Supprimer dans le menu contextuel.

Figure 72 : suppression de la carte OC-48 du logement d'origine

Vous êtes invité à confirmer la suppression :

Figure 73 - Confirmer la suppression

13. Remettez la carte OC-48 en service dans le ou les ports du logement 5. Procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la carte, puis sélectionnez Ouvrir la carte dans le menu contextuel.

Figure 74 : ouverture de la carte

2. Cliquez sur l'onglet Provisioning.

3. Sélectionnez En service dans la colonne Statut.

4. Cliquez sur Apply.

Figure 75 - Sélectionnez l'option En service pour remettre la carte en service

14. Suivez les étapes indiquées dans la section Configurer la sonnerie BLSR de ce document pour activer la sonnerie BLSR avec les mêmes cartes OC-48 (dans leurs nouveaux logements) et les mêmes ports pour l'Est et l'Ouest.

15. Saisissez à nouveau manuellement les circuits que vous avez supprimés.

Pour plus d'informations sur la mise en service des circuits, reportez-vous à la section Création et mise en service des circuits de la documentation utilisateur ONS 15454.

16. Activez à nouveau les paramètres de synchronisation sur la carte si vous utilisez la synchronisation de ligne et que la carte que vous avez déplacée est une référence de synchronisation.

Figure 76 : activation des paramètres de temporisation

Alarmes associées aux sonneries BLSR

Cette section répertorie les alarmes associées aux anneaux BLSR.

Alarme K Bte par défaut

L'alarme d'octet K par défaut reçu (DFLTK) se produit lorsqu'un BLSR n'est pas correctement configuré. Par exemple, l'alarme se produit lorsqu'un BLSR à quatre noeuds a un noeud configuré en tant qu'anneau UPSR (Unidirectional Path Switched Ring). Un noeud dans une configuration UPSR ou linéaire n'envoie pas les deux octets valides du système de protection automatique (APS) K1/K2 que le système configuré pour BLSR prévoit. La configuration BLSR considère qu'un des octets envoyés n'est pas valide. L’équipement récepteur surveille les octets K1/K2 pour obtenir des informations de récupération de liaison.

Figure 77 : alarme de l'octet K par défaut reçu (DFLTK)

L'alarme peut également se produire lorsque vous ajoutez un nouveau noeud pour lequel une nouvelle carte de sonnerie n'est pas acceptée. La procédure de dépannage de DFLTK est souvent similaire à la procédure de dépannage de BLSROOSYNC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section DFLTK de la documentation utilisateur 15454.

Alarme BLSR hors synchronisation

Figure 78 - Alarme BLSROSYNC

L'alarme BLSR Out Of Sync (BLSROSYNC) se produit lorsque vous devez mettre à jour la table de mappage. Pour effacer l'alarme, vous devez créer une nouvelle carte d'anneau qui doit être acceptée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section BLSROOSYNC de la documentation utilisateur 15454.

Informations connexes

- Manuel de référence Cisco ONS 15454, version 3.3 - Chapitre 9, Topologies SONET

- Manuel de référence Cisco ONS 15454, version 5.0 - Chapitre 11, Topologies et mises à niveau SONET

- Support et documentation techniques - Cisco Systems