Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Effacer les alarmes

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment effacer une alarme DS3XM signal-virtual tributaire (AIS-V).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions logicielles antérieures à la version 3.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Effacer les alarmes

Complétez ces étapes afin de supprimer une alarme AIS-V DS3XM :

1. Déterminez quel port est affecté (par exemple, ID de noeud, numéro de logement, numéro de port ou numéro d'tributaire virtuel [VT]).

2. Créez un circuit VT à sens unique à partir du port affecté. Donnez au circuit un nom facilement reconnaissable.

Par exemple, Noeud 1 > Logement 2 > Port 2 > VT 13 interconnecté au Noeud 1 > Logement 2 > Port 2 > VT 13.

3. Accédez à Card View pour la carte DS3XM.

4. Cliquez sur Maintenance, puis sur l'onglet DS1.

5. Localisez le VT dans l'alarme (par exemple, DS3 #2 ou DS1 #13).

6. Sélectionnez Facility (line) sous Loopback Type, puis cliquez sur Apply.

7. Cliquez sur Circuits.

8. Recherchez et sélectionnez le circuit unidirectionnel que vous avez créé à l'étape 2.

9. Cliquez sur Delete.

10. Cliquez sur Oui dans la zone Confirmation de suppression.

11. Accédez à la vue de la carte DS3XM.

12. Cliquez sur Maintenance, puis sur l'onglet DS1.

13. Localisez le VT dans le bouclage de l'installation (ligne).

14. Sélectionnez Aucun sous Type de bouclage.

15. Cliquez sur Apply.

16. Cliquez sur Alarms, et vérifiez que les alarmes AIS-V sont claires.

17. Répétez ces étapes pour toutes les alarmes AIS-V sur les cartes DS3XM.

Informations connexes

- Page d’assistance pour les produits optiques

- Support et documentation techniques - Cisco Systems