Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

En quoi consiste l'atténuation ?

Longueur d'onde

Calculer le saut maximal

Équation de perte de budget optique

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment calculer la distance de saut maximale pour une fibre optique et, en particulier, pour le Cisco ONS 15454. Vous pouvez appliquer cette méthode à tous les types de fibres optiques afin d'estimer la distance maximum utilisée par les systèmes optiques.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

En quoi consiste l'atténuation ?

Cette section explique la signification de l'atténuation et fournit des directives pour calculer la distance maximale des liaisons optiques sur la base de différentes longueurs d'onde.

L'atténuation est une mesure de la perte de signal ou de puissance de lumière qui se produit lorsque les impulsions lumineuses se propagent dans une fibre multimode ou à mode unique. Les mesures sont généralement définies en termes de décibels ou dB/km.

Longueur d'onde

Les longueurs d'onde maximales les plus communes sont 780 nm, 850 nm, 1310 nm, 1550 nm et 1625 nm. La région de 850 nm, appelée première fenêtre, a été utilisée initialement parce que cette région prenait en charge la technologie de détection et de LED d'origine. Aujourd'hui, la région de 1310 nm est populaire en raison de la perte considérablement inférieure et de la dispersion inférieure.

La région de 1 550 nm est également utilisée aujourd'hui et peut éviter le besoin de répéteurs. Généralement, le rendement et les coûts augmentent à mesure que la longueur d'onde augmente.

Les fibres multimodes et monomodes utilisent différents types ou tailles de fibres. Par exemple, la fibre à mode unique utilise 9/125 um et la fibre à plusieurs modes utilise 62.5/125 ou 50/125 um. Les différentes tailles de fibres ont différentes valeurs de perte optique en dB/km. La perte de la fibre dépend largement de la longueur d'onde de fonctionnement. Les fibres pratiques ont la plus basse perte à 1550 nm et la perte la plus élevée à 780 nm avec toutes les tailles physiques de fibres (par exemple, 9/125 ou 62.5/125).

Lorsque vous calculez la distance maximale d'une liaison optique, tenez compte des détails fournis dans les tableaux 1 et 2 :

Tableau 1 : pour longueur d'onde 1 310 nm

Atténuation/kilomètre (dB/Km)

Atténuation/connecteur optique (dB)

Atténuation/joint (dB)

Conditions

Minute

0.30

0.40

0,02

Les meilleures conditions

Moyenne

0,38

0.60

0.10

Normal

Maximum

0.50

1.00

0.20

La plus mauvaise situation

Tableau 2 : pour longueur d'onde de 1 550 nm

Atténuation/kilomètre (dB/Km)

Atténuation/connecteur optique (dB)

Atténuation/joint (dB)

Conditions

Minute

0,17

0.20

0,01

Les meilleures conditions

Moyenne

0,22

0,35

0,05

Normal

Maximum

0.04

0.70

0.10

La plus mauvaise situation

Voici un exemple d'une situation typique dans le domaine :

Tableau 3 - Pour ONS 15454

Carte

Niveaux de lumière de la fibre

Niveau Rx Max. - min.

Niveau Tx Max. - min.

OC3

-8 à -28

-8 à -15

OC12

-8 à -28

-8 à -15

OC12

-8 à -28

+2 à -3

OC12

-8 à -28

+2 à -3

OC48

0 à -18

0 à -5

OC48

-8 à -28

+3 à -2

OC48

-8 à -28

0 à -2

Tableau 4 - Pour OC192 LR et STM64 LH 1550

Tx/Rx

Maximum

Minute

Puissance De Sortie De L'Émetteur (Tx) :

Maximum. +10 dBm

Minute. +7 dBm

Niveau du récepteur (Rx) :

Maximum. -10 dBm

Minute: -19 dBm

Pour cette carte, le budget énergétique est compris entre : 29 dB et 17 dB.

Calculer le saut maximal

Avec les informations fournies dans la section Qu'est-ce que l'atténuation ? , vous pouvez calculer toute l'atténuation pour n'importe quelle portée, y compris la distance de saut maximale pour le Cisco ONS 15454.

Équation de perte de budget optique

Atotal = (longueur d'onde λ perte dB/km x longueur de fibre) + (perte de connecteur x nombre de connecteurs) + (perte d'épissure x nombre d'épissures)

Conversion de kilomètres en kilomètres

Km x .6214 = miles (1,6 km = 1,60 km)

Voici un exemple pour calculer la distance de saut maximale pour la carte OC48 LR 1550. Pour cette carte :

- Niveau min. = -28 dB et niveau min. = -2 dB

- Le niveau Rx max est de -8 dB et le niveau Tx max est de +3 dB

Pour cette carte, le budget énergétique est compris entre : 31 dB et 6 dB.

Étant donné que le niveau Rx maximum est de -8 dB, cela signifie que si la source d'alimentation laser est plus chaude, la carte peut être endommagée. En outre, comme le niveau minimum Rx = -28 dB, vous ne pouvez pas recevoir au-delà de cette limite.

Dans cet esprit, supposez que :

- L'atténuation minimale en ligne doit être au moins :

A(min) = Niveau Tx max - Niveau Rx max = +3dB - (- 8dB) = 11dB

- L'atténuation maximale en ligne doit être :

A(max) = Niveau minimal Tx - Niveau minimal Rx = -2 dB - (- 28 dB) = 26 dB

Vous devez également prendre en compte une marge système. Les cordons de raccordement, le pliage des câbles, les événements d'atténuation optique imprévisibles, etc., nécessitent environ 3 dB. En outre, un certain nombre d'épissures dans la section élémentaire de câble certains connecteurs externes (vous pouvez avoir au moins deux à un maximum de 0,7 dB pour que vous puissiez considérer que cela est d'environ 1,5 dB).

Sur la base de ces informations, vous pouvez estimer que les nouvelles valeurs de calcul sont les suivantes :

A(min) = 11 dB - 4,5 dB = 6,5 dB

A(max) = 26 dB - 4,5 dB = 21,5 dB

Avec ces résultats, vous pouvez conclure que l'atténuation maximale pour le câble optique (TA) doit être de 26 dB maximum pour une liaison avec OC48 LR 1550 et ne peut pas être inférieure à 11 dB.

Ces conditions sont prises en compte :

- La longueur minimale de la fibre optique sur un câble est la suivante :

L(min) = A(min) / a = 6,5 dB/ 0,22 dB/km = 29,5 km

- La longueur maximale de la fibre optique sur un câble est la suivante :

L(max) = A(max) / a = 21,5 dB/ 0,22 dB/km = 97,72 km

où, a = atténuation du câble optique (dB/km).

Sur la base de ce calcul, la distance de saut maximale pour la carte OC48 LR 1550 est comprise entre 29,5 km et 97,72 km.

Avec cette procédure comme base, vous pouvez maintenant calculer toutes les autres étendues.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems