Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Compatibilité matérielle et logicielle

Compatibilité JRE

Compatibilité des versions logicielles de la carte de contrôle commun

Compatibilité des interconnexions de cartes de contrôle commun

Compatibilité des versions logicielles des cartes électriques

Compatibilité des interconnexions des cartes électriques

Compatibilité des versions logicielles de la carte optique

Compatibilité croisée des cartes optiques

Compatibilité logicielle des cartes Ethernet

Compatibilité des interconnexions de cartes Ethernet

Compatibilité des cartes SAN

Compatibilité CTC/CTM

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit une matrice de compatibilité matérielle et logicielle pour la plate-forme MSPP (Multiservice Provisioning Platform) SONET ONS 15454 de Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Transport Manager (CTM)

- Contrôleur de transport Cisco (CTC)

- Environnement d'exécution Java Sun (JRE)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CTC version 2.20.0x à 6.0

- CTM version 2.1.x à 4.7

- JRE versions 1.2.2, 1.3.1_01 et 1.4.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Compatibilité matérielle et logicielle

Compatibilité JRE

Ce tableau indique la compatibilité de JRE avec une version logicielle donnée pour ONS 15454 SONET MSPP :

Version du logiciel ONS

Compatible JRE 1.2.2

Compatible JRE 1.3

Compatible JRE 1.4

ONS 15454 version 2.2.1 et antérieure

Oui

Non

Non

ONS 15454 Version 2.2.2

Oui

Oui

Non

ONS 15454 version 3.0

Oui

Oui

Non

ONS 15454 version 3.1

Oui

Oui

Non

ONS 15454 version 3.2

Oui

Oui

Non

ONS 15454 version 3.3

Oui

Oui

Non

ONS 15454 version 3.4

Non

Oui

Non

ONS 15454 Version 4.0 [1]

Non

Oui

Non

ONS 15454 version 4.1

Non

Oui

Non

ONS 15454 version 4.5

Non

Oui

Non

ONS 15454 version 4.6

Non

Oui

Oui

ONS 15454 version 5.0

Non

Non

Oui

ONS 15454 version 6.0

Non

Non

Oui

[1] Les versions 4.0 et ultérieures du logiciel vous avertissent si votre PC ou votre station de travail UNIX exécute une version antérieure de JRE.

Compatibilité des versions logicielles de la carte de contrôle commun

Ce tableau répertorie la compatibilité des versions du logiciel Cisco Transport Controller (CTC) pour chaque carte de contrôle commune :

Carte

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

TCC+

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

-

TCC2

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

TCC2P

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

XC

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

-

-

XCVT

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

XC10G

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

XC-VXC-10G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

AIC

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

AIC-I

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

AEP

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatibilité des interconnexions de cartes de contrôle commun

Ce tableau répertorie la compatibilité des cartes d'interconnexion pour chaque carte de contrôle commune :

Carte

Carte XCVT

Carte XC10G [1]

Carte XC-VXC-10G^1

TCC+ [2]

Oui

Oui

-

TCC2

Oui

Oui

Oui

TCC2P

Oui

Oui

Oui

XC

-3

-3

-3

XCVT

Oui

-3

-3

XC10G

-3

Oui

-3

XC-VXC-10G

-3

-3

Oui

AIC-I

Oui

Oui

Oui

AEP

Oui

Oui

Oui

[1] Nécessite un module SA-ANSI ou SA-HD.

[2] Le TCC+ n'est pas compatible avec le logiciel R4.5 ou version ultérieure.

[3] Ces cartes d'interconnexion ne sont compatibles qu'au cours d'une mise à niveau.

Compatibilité des versions logicielles des cartes électriques

Ce tableau répertorie la compatibilité logicielle de la CCT pour chaque carte électrique :

Carte électrique

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

EC1-12

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS1-14

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS1N-14

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS1/E1-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

DS3-12

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS3N-12

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS3-12E

Oui 1

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS3N-12E

Oui 1

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS3XM-6 (Transmux)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS3XM-12 (Transmux)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

DS3/EC1-48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

DS3i-N-12

-

-

-

-

-

-

-

Oui (4.1.2)

-

Oui

-

Oui

Oui

Utilisez le logiciel R3.0 ou version ultérieure pour activer toutes les fonctions de surveillance des performances améliorées sur les cartes DS-3E. Avec le logiciel R2.2.2, les cartes DS-3E fonctionnent comme les anciennes cartes DS-3 sans surveillance améliorée des performances.

Compatibilité des interconnexions des cartes électriques

Ce tableau répertorie la compatibilité des cartes d'interconnexion pour chaque carte électrique :

Carte électrique

Carte XCVT

Carte XC10G [1]

Carte XC-VXC-10G^1

EC1-12

Oui

Oui

Oui

DS1-14

Oui

Oui

Oui

DS1N-14

Oui

Oui

Oui

DS3-12

Oui

Oui

Oui

DS3N-12

Oui

Oui

Oui

DS3-12E

Oui

Oui

Oui

DS3N-12E

Oui

Oui

Oui

DS3/EC1-48

-

Oui

Oui

DS3XM-6 (Transmux)

Oui

Oui

Oui

DS3XM-12 (Transmux)

Oui

Oui

Oui

DS3i-N-12

Oui

Oui

Oui

DS1/E1-56

Oui

Oui

Oui

[1] Nécessite un module étagère 15454-SA-ANSI ou 15454-SA-HD.

Compatibilité des versions logicielles de la carte optique

Ce tableau répertorie la compatibilité logicielle CTC pour chaque carte optique :

Carte optique

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5 [1]

R4.6

R4.7^1

R5.0

R6.0

OC3 IR 4 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 IR/STM4 SH 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 IR 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 LR 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 LR 1550

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 LR/STM4 LH 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 LR/STM4 LH 1550

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC48 IR 1310

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC48 LR 1550

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 [2]

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 [3]

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC48 ELR 200 GHz

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC192 SR/STM64 E/S 1310

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC192 LR/STM64 LH 1550 (15454-OC192LR1550)

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

OC192 LR/STM64 LH 1550 (15454-OC192-LR2)

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

ITU LH OC192 LR/STM64 15xx.xx

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

15454_MRC-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

OC192SR1/STM64IO courte portée et OC192/STM64 toute portée [4]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

[1] version DWDM uniquement.

[2] Afin d'activer le fonctionnement des cartes à logements multiples OC-192 et OC-48, utilisez la carte XC10G ou XC-VXC-10G, la carte TCC+/TCC2/TCC2P, le logiciel R3.1 ou ultérieur et la carte 15454-SA-ANSI ou 15455555555554544 Module étagère 5-SA-HD. Notez que la carte TCC+ n'est pas compatible avec le logiciel 4.5 ou version ultérieure.

[3] Afin d'activer le fonctionnement des cartes à logements multiples OC-192 et OC-48, utilisez la carte XC10G ou XC-VXC-10G, la carte TCC+/TCC2/TCC2P, le logiciel R3.1 ou ultérieur et la carte 15454-SA-ANSI ou 154555555555445544 Module étagère 5-SA-HD.

Remarque : La carte TCC+ n'est pas compatible avec le logiciel 4.5 ou version ultérieure.

[4] Ces cartes sont désignées OC192-XFP dans CTC.

Compatibilité croisée des cartes optiques

Ce tableau répertorie la compatibilité des cartes d'interconnexion pour chaque carte optique :

Carte optique

Carte XCVT

Carte XC10G [1]

XC-VXC-10GCard^1

OC3 IR 4 1310

Oui

Oui

Oui

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Oui

Oui

Oui

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

Oui

Oui

OC12 IR 1310

Oui

Oui

Oui

OC12 LR 1310

Oui

Oui

Oui

OC12 LR 1550

Oui

Oui

Oui

OC12 IR/STM4 SH 1310

Oui

Oui

Oui

OC12 LR/STM4 LH 1310

Oui

Oui

Oui

OC12 LR/STM4 LH 1550

Oui

Oui

Oui

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

Oui

Oui

OC48 IR 1310

Oui

Oui

Oui

OC48 LR 1550

Oui

Oui

Oui

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

Oui [2]

Oui

Oui

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

Oui 2

Oui

Oui

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Oui

Oui

Oui

OC48 ELR 200 GHz

Oui

Oui

Oui

OC192 SR/STM64 E/S 1310

-

Oui

Oui

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

Oui

Oui

OC192 LR/STM64 LH 1550

-

Oui

Oui

ITU LH OC192 LR/STM64 15xx.xx

-

Oui

Oui

OC192SR1/STM64 courte portée et OC192/STM64 n'importe quelle portée (cartes OC192-XFP)

-

Oui

Oui

15454_MRC-12

Oui

Oui

Oui

[1] Nécessite un module étagère 15454-SA-ANSI ou 15454-SA-HD.

[2] Nécessite les versions 3.2 et ultérieures du logiciel dans les logements 5, 6, 12, 13.

Compatibilité logicielle des cartes Ethernet

Ce tableau répertorie la compatibilité logicielle CTC pour chaque carte Ethernet :

Carte

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

E100T-12

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

E1000-2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

E100T-G

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

E1000-2-G

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

G1000-4

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

G1K-4

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

ML100T-12

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

ML100X-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

ML1000-2

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui

CE-100T-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Compatibilité des interconnexions de cartes Ethernet

Ce tableau répertorie la compatibilité des cartes d'interconnexion pour chaque carte Ethernet :

Carte

Carte XCVT

Carte XC10G [1]

Carte XC-VXC-10G^1

E100T-12

Oui

-

-

E1000-2

Oui

-

-

E100T-G

Oui

Oui

Oui

E1000-2-G

Oui

Oui

Oui

G1K-4

Oui, dans les logements 5, 6, 12, 13

Oui

Oui

ML100T-12

Oui, dans les logements 5, 6, 12, 13

Oui

Oui

ML1000-2

Oui, dans les logements 5, 6, 12, 13

Oui

Oui

ML100X-8

Oui, dans les logements 5, 6, 12, 13

Oui

Oui

CE 100T-8

Oui

Oui

Oui

[1] Nécessite un module étagère 15454-SA-ANSI ou 15454-SA-HD.

Compatibilité des cartes SAN

Ce tableau indique la compatibilité des interconnexions pour chaque carte SAN :

Cartes SAN

Carte XCVT

Carte XC10G [1]

Carte XC-VXC-10G^1

FC_MR-4

Oui

Oui

Oui

[1] Nécessite un module SA-ANSI ou SA-HD.

Compatibilité CTC/CTM

Ce tableau répertorie la compatibilité CTM pour chaque version du logiciel SONET ONS15454.

Version CTC (SONET)

Version CTM

R2.20.0x (2.2.0)

CTM R2.1.x (avec CTC R2.1.3 - R2.2.2)

R3.00.0x (3.0)

CTM R3.0,3.2,4.0,4.1,4.6

R3.10.0x (3.1)

CTM R3.1,3.2

R3.20.0x (3.2)

CTM R3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.6, 4.7

R3.30.0x (3.3)

CTM R3.1,3.2,4.0,4.1,4.6, R4.7

R3.40.0x (3.4)

CTM R3.2,4,0,4,1,4,6,4,7

R4.0.0x(4.0)

CTM R4.0,4.1,4.6, 4.7

4,1 x (4,1)

CTM R4.1,4.6, 4.7

R4.6.0x (4.6)

CTM R4.6, 4.7

R 5.0x

CTM R5.0, 6.0

R6

CTM R6.0

Informations connexes

- Matrice de compatibilité matérielle et logicielle ONS 15454 SDH MSPP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems