Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Considérations de sécurité pour ONS 15454 version 5.0 avec TCC2P

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les considérations de sécurité pour Cisco ONS 15454 version 5.0 avec mode de fonctionnement sécurisé. Avec la carte Timing, Communications, and Control Version Two Plus (TCC2P), vous pouvez provisionner les deux ports LAN de gestion avec des adresses IP/MAC indépendantes pour une sécurité et une séparation réseau supplémentaires, ou avec une adresse IP/MAC unique pour plus de simplicité.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15454

- Contrôleur de transport Cisco (CTC)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454 version 5.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Considérations de sécurité pour ONS 15454 version 5.0 avec TCC2P

Voici les considérations de sécurité pour Cisco ONS 15454 version 5.0 avec carte TCC2P installée :

- L'ONS 15454 version 5.0 avec carte TCC2P peut isoler le trafic Ethernet avant et arrière avec double attribution d'adresses IP, adresse IP sécurisée et adresse IP privée. L'adresse IP sécurisée n'apparaît pas sur le réseau.

- Lorsque vous exécutez ONS 15454 Release 5.0 avec TCC2P installé, un châssis 15454 peut être verrouillé. Lorsque le châssis est verrouillé, l'embarcation ne peut pas accéder aux broches LAN “ ” l'interface réseau située à l'arrière du châssis.

- Vous ne pouvez pas déverrouiller un châssis verrouillé, sauf avec une procédure d'ingénierie spéciale, qui n'est pas disponible pour les clients. Vous ne pouvez pas déverrouiller le châssis même si le niveau de sécurité de SUPERUSER vous est accordé. Seul le personnel d'ingénierie ou de fabrication peut déverrouiller le châssis selon la procédure spéciale.

- Vous pouvez utiliser CTC 5.0 pour afficher une ou les deux adresses IP (à savoir les adresses IP publiques et sécurisées) dans l'écran LCD 15454. L'entreprise peut accéder à l'adresse IP publique. Le centre d’exploitation réseau (NOC) peut accéder à l’adresse IP sécurisée.

- L’architecture utilise l’adresse IP publique pour accéder au noeud. Cependant, l'engin ne peut pas accéder à l'adresse IP sécurisée si vous avez activé la sécurité.

- Si vous disposez de privilèges SUPERUSER, vous pouvez toujours voir et modifier l'adresse IP publique et sécurisée. Cependant, vous ne pouvez pas rétablir une adresse IP unique sur le noeud ONS 15454 si le châssis est verrouillé.

- Assurez-vous que les adresses IP publiques et sécurisées se trouvent sur différents sous-réseaux. CTC ne permet pas que ces deux adresses IP soient sur le même sous-réseau.

- Lorsque vous chargez une nouvelle carte TCC2P avec ONS 15454 version 5.0, la carte affiche un P dans le graphique de l'étagère de la carte. Lorsque vous chargez une carte TCC2P avec une version ONS 15454 plus ancienne, la carte n'affiche pas P, car les versions plus anciennes ne reconnaissent pas les nouvelles cartes TCC2P.

- L'écran Inventaire de ONS 15454 version 5.0 affiche les cartes TCC2P et TCC2 en tant que TCC2, car CTC ne reconnaît pas la désignation TCC2P. La nouvelle carte TCC2P est reconnue en stock avec un numéro de référence dans la série 800-24766, alors que la carte TCC2 est dans la plage 800-20761.

- Vous pouvez utiliser la carte TCC2P dans des étagères plus anciennes. La carte TCC2P est rétrocompatible avec les versions ONS 15454 jusqu'à la version 4.0. Cependant, Cisco recommande de ne pas mélanger les étagères avec les cartes TCC2 et TCC2P.

- Les anciennes cartes TCC2 peuvent exécuter ONS 15454 version 5.0. Cependant, ils ne disposent pas de la nouvelle fonctionnalité de sécurité et de la synchronisation de 64 Kbits/s. Les nouvelles cartes ONS 15454 version 5.0 (par exemple, le DS3 haute densité) fonctionnent bien avec les anciennes cartes TCC2 qui exécutent ONS 15454 version 5.0.

- Si vous mettez une ancienne carte TCC2 qui exécute ONS 15454 Release 5.0 dans un châssis verrouillé, la carte se réinitialise continuellement.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems