Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Référence produit

Fonctionnalités

Prise en charge de la plate-forme

Configuration

Informations connexes

Introduction

Le module de réseau série synchrone (NM-4T) à quatre ports intègre quatre ports DB-60 et fournit un débit de données de 8 Mbit/s sur le port 0, de 4 Mbit/s sur le port 0 et sur le port 2 simultanément, ou de 2 Mbit/s sur chacun des quatre ports simultanément. Le module de réseau NM-4T prend uniquement en charge le mode de synchronisation. Les ports DB-60 du module de réseau NM-4T prennent en charge les câbles 5 en 1 à 60 broches utilisés sur les routeurs des gammes Cisco 2500 et Cisco 7000.

Conditions préalables

Conditions requises

Voir la section Support de plate-forme de ce document.

Components Used

Voir la section Support de plate-forme de ce document.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Référence produit

NM-4T - Module de réseau série synchrone à quatre ports

Fonctionnalités

- Quatre ports série.

- Utilise des connecteurs Cisco DB-60 (même câblage que Cisco 2500, Cisco 7000, NM-4A/S et NM-8A/S). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 5 en 1 à 60 broches.

- Prend en charge le mode synchrone uniquement (le mode asynchrone n'est pas pris en charge).

- Débit de données synchrone de 8 Mbits/s sur le port 0, 4 Mbits/s chacun sur le port 0 et le port 2, ou 2 Mbits/s sur les quatre ports simultanément.

- Ne prend pas en charge le mode bisync ou semi-duplex.

Prise en charge de la plate-forme

Prise en charge du logiciel Cisco IOS®

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620 et 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-4T

Non pris en charge

Logiciel Cisco IOS Versions 11.2(4)XA, 11.2P, 11.3 et 12.x

Logiciel Cisco IOS versions 12.2(13)T, 12.3(1), 12.3(2)T et ultérieures

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

Logiciel Cisco IOS Versions 12.2(13)T, 12.2(11)YT

Remarque : Les versions du logiciel Cisco IOS fournies sont généralement la version minimale requise pour prendre en charge la plate-forme, le module ou la fonctionnalité en question. Utilisez Software Advisor (clients enregistrés uniquement) pour choisir le logiciel approprié à votre périphérique réseau, associer les fonctionnalités logicielles aux versions de Cisco IOS et CatOS, comparer les versions du logiciel Cisco IOS ou déterminer quelles versions de logiciel prennent en charge votre matériel.

Configuration

Sur le module de réseau NM-4T, les interfaces sont traitées en tant que logement/unité série d'interface. Les unités sont numérotées de droite à gauche. Ce résultat est un exemple de configuration pour le module de réseau NM-4T. Configurez le NM-4T comme vous le feriez pour toute autre interface série sur un commutateur 2500, 7500, etc.

Remarque : Il n'y a pas de paramètres de tramage, de synchronisation ou de code de ligne utilisés dans cette configuration. Le module de réseau NM-4T ne dispose pas d'unité CSU/DSU intégrée. Vous devez utiliser une CSU/DSU externe.

maui-soho-02(config)# interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)# encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)# no shutdown

Pour plus d'informations sur la configuration du module de réseau NM-4T, référez-vous à Configuration des interfaces série.

Informations connexes

- Configuration des interfaces série

- Références, références et descriptions des produits câblés Cisco

- Pages d'assistance pour les technologies de numérotation et d'accès

- Support et documentation techniques - Cisco Systems