Contenu

Introduction

Qu'est-ce qu'un concentrateur d'accès universel 6400 ?

Quelles fonctions le Cisco 6400 UAC remplit-il ?

Où le Cisco 6400 UAC sera-t-il déployé ?

Quels sont les composants matériels du Cisco 6400 UAC ?

Combien d'utilisateurs le Cisco 6400 UAC prendra-t-il en charge ?

Qu'est-ce qu'une configuration matérielle classique ?

Informations connexes

Introduction

L'agrégateur haut débit de classe opérateur Cisco 6400 est une passerelle de service hautes performances et évolutive qui permet de sélectionner et de fournir des services de réseau haut débit, des VPN et du trafic voix et divertissement sur l'ensemble des supports d'accès. Le Cisco 6400 combine la richesse du logiciel Cisco IOS®, les fonctionnalités de commutation et de routage ATM et la sélection de services à valeur ajoutée dans un format modulaire, évolutif, redondant, certifié NEBS (Network Equipment Building Systems) et un format ETSI (European Telecommunication Standards Institute).

Q. Qu'est-ce qu'un concentrateur d'accès universel 6400 ?

Le concentrateur d'accès universel (UAC) de la gamme Cisco 6400 est une passerelle de service de classe opérateur qui permet aux fournisseurs de services de déployer des services à valeur ajoutée dans le cadre d'une architecture d'accès Internet de nouvelle génération. Ainsi, les fournisseurs peuvent converger vers une architecture d'accès haut débit et à bande étroite unique pour les supports d'accès (ligne d'abonné numérique (DSL), câble, sans fil et numérotation). A.

Le Cisco 6400 se compose d’un coeur de commutation ATM de milieu de gamme tolérant les pannes et de plusieurs moteurs de routage à tolérance de pannes.Le Cisco 6400 permet cette fonctionnalité en combinant la commutation ATM et le routage dans une plate-forme unique et évolutive, en s’appuyant sur les nombreuses fonctionnalités de la plate-forme logicielle Cisco IOS et du Catalyst 850000 (ancien LightStream [LS]11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ) et du matériel Cisco 7200. Le commutateur ATM, basé sur la technologie Catalyst 8500 + PFQ (Per-Flow Queuing), fournit les fonctionnalités de commutation et de gestion du trafic ATM nécessaires, tandis que les modules de routeur permettent au fournisseur de services d’offrir des services de couche 3 évolutifs. Le Cisco 6400 est également l'un des premiers produits Cisco à combiner la certification NEBS complète avec la redondance.

Q. Quelles fonctions le Cisco 6400 UAC remplit-il ?

Le Cisco 6400 constitue un point d’agrégation unique pour l’accès. Dans un déploiement DSL, les utilisateurs se connectent aux multiplexeurs d'accès DSL (DSLAM) via la boucle locale cuivre. Ces DSLAM se connectent ensuite au Cisco 6400 via des liaisons ascendantes ATM. Dans toute cette infrastructure, les fournisseurs de services ont la possibilité de déployer différents modèles de services. Les connexions de circuit virtuel (VCC) de bout en bout constituent la base la plus élémentaire, le trafic utilisateur restant dans le chemin de commutation ATM du Cisco 6400. A.

Les modèles les plus sophistiqués incluent la tunnellisation PPP, où les données des utilisateurs sont transmises par tunnel via le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) à une passerelle d'entreprise ou d'ISP. Ce scénario fournit un accès sécurisé à un fournisseur. Il est également possible de terminer des sessions PPP au sein du Cisco 6400, en les acheminant vers un coeur Internet via les interfaces ATM ou Fast Ethernet du système. Ce modèle permet également le déploiement de serveurs de contenu local ou de cache dans le point de présence (POP). En général, le Cisco 6400 peut fournir un châssis d'accès agrégé pour l'architecture d'accès haut débit pour les supports d'accès (DSL, câble, sans fil et numérotation).

Q. Où le Cisco 6400 UAC sera-t-il déployé ?

Le Cisco 6400 sera déployé par deux types de fournisseurs :A.

- Le premier est le fournisseur de téléphonie traditionnel qui contrôle la boucle de cuivre locale, également appelé opérateur de services locaux (ILEC) en place aux États-Unis. Ces fournisseurs déploient des DSLAM dans leur central téléphonique et déploient le Cisco 6400 dans le central téléphonique ou dans un point de présence de couche 3, selon l'environnement. Notez que le Cisco 6400, lorsqu’il effectue la tunnellisation PPP, n’est pas considéré comme un routage au sens traditionnel du terme.

- Les opérateurs de services locaux concurrents (CLEC) (ou les FAI) peuvent déployer le Cisco 6400 dans son POP, agrégeant le trafic des DSLAM en aval contrôlés par les ILEC. Notez que les CLEC peuvent également utiliser des DSLAM s'ils ont des droits de colocalisation et un accès à la boucle locale. Les FAI et les grandes entreprises peuvent déployer le Cisco 6400 comme passerelle domestique sur leurs sites.

En général, le Cisco 6400 peut fournir un châssis d'accès agrégé pour l'architecture d'accès haut débit pour les supports d'accès (DSL, câble, sans fil et numérotation).

Q. Quels sont les composants matériels du Cisco 6400 UAC ?

Le Cisco 6400 utilise un châssis modulaire à dix logements, avec la possibilité de redondance des cartes demi-hauteur et pleine hauteur et des logements, ainsi que des blocs d'alimentation CA ou CC doubles, à tolérance de panne et à partage de charge. Les deux logements centraux (logements 0A et 0B) du Cisco 6400 sont dédiés aux modules NSP (Node Switch Processor) redondants et remplaçables sur site qui prennent en charge la mémoire partagée de 5 Gbits/s, et la structure de commutation entièrement non bloquante. Le NSP prend également en charge la carte de fonctions et le processeur RISC (High Performance Low Instruction Set Computing), qui fournit l'intelligence centrale du périphérique. Le NSP prend en charge une variété d'interfaces de réseau fédérateur et de zone étendue. Les logements restants prennent en charge jusqu'à huit processeurs de routage de noeud (NRP), des cartes de ligne de noeud pleine hauteur (NLC) ou des modules de porteuse pour les NLC demi-hauteur. Les NRP et les NLC peuvent être configurés pour un fonctionnement redondant. Par conséquent, vous pouvez avoir plusieurs paires redondantes de NRP et de NLC, ou toute combinaison de NRP et de NLC non redondants. Les NRP sont des modules de routeur entièrement fonctionnels capables de terminer les sessions PPP fournies sur des cartes de ligne de noeud OC-12, OC-3 ou DS3. A.

Figure 1 : Un châssis Cisco 6400 généralement entièrement chargé

Figure 2 : Schéma simple de connectivité interne et externe du Cisco 6400

Le NSP Cisco 6400 offre une fonctionnalité de commutation ATM. Le NSP utilise des circuits virtuels permanents (PVC) ou des chemins virtuels permanents (PVP) pour diriger les cellules ATM entre le NRP et l’interface ATM. Le NSP contrôle et surveille également le système Cisco 6400, y compris les NLC et les NRP des composants.

Le Cisco 6400 prend en charge trois NRP, désignés NRP-1, NRP-2 et NRP-2SV :

- NRP-1 - Intègre une interface Fast Ethernet 100 Mbits/s pour la connexion à un réseau IP et dispose de la capacité de traitement du trafic utilisateur OC-3.

- NRP-2 et NRP-2SV - Fournit une interface Gigabit Ethernet et une capacité de traitement suffisante pour gérer le débit OC-12 du trafic utilisateur.

Le Cisco 6400 peut contenir plusieurs modules NRP configurés pour fonctionner indépendamment ou en tant que paires redondantes 1+1. Le NRP reçoit le trafic des ports d’interface NLC via le commutateur ATM NSP, réassemble les cellules ATM en paquets, traite (par exemple, routes ou ponts) les paquets, puis exécute l’une des opérations suivantes :

- Segmente les paquets dans les cellules ATM et les renvoie au NSP pour transmission depuis une autre interface NLC ; ou

- Envoie le trafic par l'interface Fast Ethernet (NRP-1) ou Gigabit Ethernet (NRP-2).

Le tableau 1 ci-dessous montre les différences entre NRP-1 et NRP-2 ou NRP-2SV.

Tableau 1 :

Fonctionnalité ou fonctionnalité

NRP-1

NRP-2 et NRP-2SV

Évolutivité des sessions

Le matériel prend en charge jusqu'à 2 000 sessions par NRP-1.

Le matériel prend en charge jusqu'à 16 000 sessions par NRP-2.

Interfaces physiques

Interfaces du panneau avant :

- Port de console

- Port auxiliaire

- Port Ethernet

- Port Fast Ethernet

Interfaces de fond de panier :

- Interface ATM 155 Mbits/s

- Ethernet du fond de panier (BPE)

Interfaces du panneau avant :

- Interface Gigabit Ethernet

Interfaces de fond de panier :

- Interface ATM 622 Mbits/s

- Interface série des modules PAM (Port Adapter Modules). (L'interface série de la boîte aux lettres PAM est utilisée pour la communication interne du système. Ne tentez pas de configurer des interfaces série sur le Cisco 6400.)

Emplacement des configurations de démarrage et des informations de panne

Mémoire NRP-1 (mémoire flash interne ou intégrée).

Disque PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) sur NSP.

Journalisation des messages

Les messages sont connectés au NRP-1 en tant que message local.

Les messages NRP-2 sont connectés à la fois sur NSP et NRP-2. Les messages NRP-2 sur le NSP incluent le numéro de logement NRP-2.

Accès à la ligne de console

Connexion externe directe au port de console NRP-1 ou au port auxiliaire.

Connexion externe indirecte via la NSP. NSP contient un serveur de communication virtuel pour accéder à la console NRP-2.

Moniteur ROM (ROMMON)

ROMMON ne peut pas être mis à niveau ; Informations sur l'état de la mémoire ROM NRP-1 stockées localement sur NRP-1.

ROMMON peut être mis à niveau ; Les informations d'état de la mémoire ROM NRP-2 sont stockées sur le disque PCMCIA NSP.

Protocole de gestion de réseau simple (SNMP)

Services SNMP standard.

Les services SNMP standard, ou le NSP, peuvent être utilisés comme redirecteur proxy.

Écran LED

Aucune

Sur le panneau avant.

Les NLC (Cisco) fournissent des interfaces ATM pour le système Cisco 6400 et sont contrôlées par le NSP. Les trois types de NLC disponibles pour le Cisco 6400 offrent différents types d'interface, comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

NLC

Bande passante

Câble

Hauteur

Nombre de ports

OC-12/STM-4

622 Mbits/s

Câble à fibre optique monomode SONET

Pleine hauteur

1

SM OC-3/STM-1

155 Mbits/s

Câble à fibre optique monomode SONET

Demi-hauteur

2

MM OC-3/STM-1

155 Mbits/s

Câble à fibre optique multimode SONET

Demi-hauteur

2

DS3

45 Mbits/s

Câble coaxial

Demi-hauteur

2

Pour obtenir une description détaillée des NLC pris en charge par Cisco 6400, reportez-vous à la Foire aux questions sur la carte de ligne de noeud Cisco 6400.

Q. Combien d'utilisateurs le Cisco 6400 UAC prendra-t-il en charge ?

Le Cisco 6400 NRP-1 prend en charge au moins 2 000 utilisateurs (terminaisons PPP) par NRP, ce qui donne un maximum de 14 000 par Cisco 6400. (deux emplacements 0A et 0B pour NSP ; un emplacement pour les utilisateurs d'accès et les sept autres emplacements entièrement chargés avec NRP-1). Cela s'ajoute à un maximum de 32 000 VCC ATM de bout en bout lorsqu'ils sont utilisés pour le transfert ATM. Cisco NRP-2 et NRP-2SV prennent en charge au moins 16 000 utilisateurs (terminaisons PPP), ce qui donne un maximum de 112 000 sessions utilisateur par Cisco 6400 (deux emplacements 0A et 0B pour NSP ; un emplacement pour les utilisateurs d'accès, et les sept autres sont entièrement chargés avec NRP-1). A.

Q. Qu'est-ce qu'une configuration matérielle classique ?

Une configuration matérielle type du Cisco 6400 inclut un NSP, plusieurs NRP et plusieurs NLC. Par exemple, un système non redondant desservant 14 000 utilisateurs (combinaison de 1 483 ponts, sessions PPP ou tunnels) inclut 1xNSP, 7xNRP et 2xNLC (donnant quatre interfaces ATM). Deux des interfaces ATM se terminent au niveau des DSLAM en aval, tandis que deux se terminent au niveau des commutateurs ATM dans le coeur du fournisseur de services. A.

Informations connexes

- Pages d'assistance technique DSL Cisco

- Décodeur de messages d'erreur Cisco IOS (clients enregistrés uniquement)

- Interpréteur de sortie Cisco IOS (clients enregistrés uniquement)

- Support technique - Cisco Systems