ID du document : 12756

Mise à jour : 24 juin 2008

Télécharger le PDF

Imprimer

Commentaires

Produits connexes

- Routeurs de la gamme Cisco 7200

Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Dépannage

Symptômes

Solution

Étude de cas

Informations connexes

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

Introduction

Ce document explique les causes des messages d'erreur %PLATFORM-3-PACONFIG et %C7200-3-PACONFIG. Le document décrit également comment dépanner ces erreurs.

Étant donné qu'une configuration de carte de ports (PA) incorrecte provoque souvent ces messages d'erreur, ce document commence par une présentation rapide de l'architecture de la gamme Cisco 7200 et des directives de configuration de la carte de ports. La procédure de dépannage à suivre dépend du type de NPE (Network Processing Engine) que vous avez inséré dans le châssis 7200.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur cette plate-forme matérielle :

- Routeurs de la gamme Cisco 7200

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Les routeurs de la gamme 7200 se composent des éléments suivants :

- Le Cisco 7202 à deux logements

- Les Cisco 7204 et Cisco 7204VXR à quatre logements

- Les Cisco 7206 et Cisco 7206VXR à six logements

Ces routeurs prennent en charge le routage multiprotocole, multimédia et le pontage avec une grande variété de protocoles et de types de supports. Les interfaces réseau résident sur des cartes de ports qui fournissent une connexion entre les bus PCI (Peripheral Component Interconnect) du routeur et les réseaux externes. Vous pouvez placer les PA dans n'importe quel emplacement de PA disponible, dans n'importe quelle combinaison que vous souhaitez.

La gamme 7200 utilise des bus PCI pour faciliter la communication entre la mémoire sur le NPE et les PA. Si les limites du point de bande passante de la PA sont dépassées, à un moment donné, vous recevez des requêtes de mémoire de tous les PA en même temps. Ces requêtes de mémoire simultanée se produisent quel que soit le débit du paquet. Dans ce cas, tous les PA ne sont pas garantis d'obtenir un service. D'étranges anomalies peuvent en résulter, telles que des dépassements de délai d'exécution et des dépassements de délai du bus PCI.

Les cartes de ports installées sur les routeurs de la gamme 7200 sont du même type que les cartes de ports installées sur les autres routeurs de la gamme Cisco 7000. Les routeurs de la gamme Cisco 7200 prennent en charge l'insertion et le retrait en ligne des cartes de ports installées.

Toutes les cartes de ports et tous les adaptateurs de service installés dans les routeurs de la gamme 7200 se connectent à deux bus PCI sur le fond de panier central du routeur. Les bus PCI sont mb1 et mb2. Les bus PCI fournissent un chemin vers la mémoire d'E/S de paquets et le processeur système, qui inclut le routage et la commutation. Les ports facultatifs des contrôleurs d'E/S se connectent à un troisième bus PCI, mb0. Le mb0 se connecte à l'un des bus PCI ou aux deux bus PCI. Cette connexion dépend du NPE ou du moteur de service réseau (NSE) installé et pris en charge dans votre système.

Le NPE-G1 fonctionne avec le contrôleur d'E/S lorsque vous installez ce NPE dans un routeur 7200VXR. Vous pouvez également utiliser le NPE-G1 sans contrôleur d'E/S. Le NPE-G1 dispose de trois interfaces Gigabit Ethernet, avec un total de trois ou six ports disponibles à la fois. (Trois RJ-45 et trois GBIC (Gigabit Interface Converter) sont disponibles.) Lorsque vous avez installé un NPE-G1, le contrôleur d'E/S se connecte sur le troisième bus PCI, mb0. Le mb0 se connecte directement au NPE-G1. Lorsque vous installez le contrôleur d'E/S avec le NPE-G1, le contrôleur d'E/S ne prend pas de bande passante à partir des bus PCI gauche et droit dédiés aux PA. La limitation des performances de PA-GE provient de l'architecture du c7200. Le bus PCI présent dans le périphérique peut gérer jusqu'à 600 Mbits/s en mode semi-duplex. Le débit maximal pour les deux directions est inférieur à 300 Mbits/s (pour toutes les cartes de ports connectées à un bus PCI donné). Lorsque vous prenez en compte la façon dont le PA-GE est construit, il est possible d'obtenir un maximum de 200 mbits/s dans le meilleur scénario avec des paquets de 1 500 octets.

Dans les routeurs de la gamme 7200, les ports des logements impairs se connectent au bus PCI mb1. Les ports des logements pairs se connectent au bus PCI mb2. Suivez quelques directives afin de répartir les AP uniformément entre les deux autobus.

Les routeurs Cisco 7200 ou 7200VXR avec un NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 ou NPE-225 utilisent ces désignations afin de déterminer la distribution et la configuration des PA :

- Bande passante élevée

- Bande passante moyenne

- Bande passante faible

Au lieu de ces désignations, les routeurs 7200VXR dotés d'un NPE-300, NPE-400, NPE-G1 ou NSE-1 utilisent des points de bande passante pour déterminer la distribution et la configuration des PA. Les points de bande passante sont une valeur attribuée qui se rapporte à la bande passante. Cependant, la valeur est ajustée en fonction de l'efficacité de l'utilisation du bus PCI par le matériel.

Référez-vous à Configuration requise pour l'installation des cartes de ports de la gamme Cisco 7200 pour plus d'informations sur :

- Directives et exigences de configuration

- Configuration requise pour l'installation en fonction du NPE ou du NSE installé

- Bande passante et points de bande passante requis

Dépannage

Symptômes

Le système vous invite à envoyer des messages d'erreur si la configuration de votre PA dépasse les directives de ce document. Voici des exemples de messages d'erreur :

- Pour un routeur de la gamme 7200 ou 7200VXR avec un NPE-225, NPE-200, NPE-175, NPE-150 ou NPE-100 :

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 3 high speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 5 high/medium speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 800 aggregate port adapter bandwidth points

Ces messages d'erreur s'affichent lorsque les points de bande passante dépassent la limite du système.

- Pour un routeur 7200VXR avec NPE-G1, NPE-400, NPE-300 ou NSE-1 :

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 2, 4 & 6

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

Ces messages d'erreur s'affichent lorsque les points de bande passante sont dépassés sur les bus.

Au cours de la séquence de démarrage du routeur de la gamme 7200, vous pouvez voir quelque chose de similaire à ceci :

System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

C7200 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

########### [OK]

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

###################################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 11-Jul-00 00:59 by cmong

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x6148E000

cisco 7206VXR (NPE300) processor (revision D) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID 23682887

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.1

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

3 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

3 ATM network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd &�

even numbered slots

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

Solution

Vous pouvez utiliser un routeur de la gamme 7200 avec une configuration PA qui dépasse les consignes d'installation des cartes de ports de la gamme Cisco 7200. Cependant, afin d'éviter l'apparition d'anomalies pendant l'utilisation du routeur, restreignez le type de PA installé dans le routeur conformément aux directives. En outre, pour que l'assistance technique Cisco résolve ces anomalies, votre configuration de PA doit être conforme aux directives.

Vous pouvez utiliser l'inspection visuelle ou la commande show diagbus pour déterminer les types de PA qui sont insérés dans le routeur de la gamme 7200. Après avoir recueilli la sortie show diagbus, envoyez la sortie à diag@external.cisco.com afin d'utiliser l'interpréteur de diagnostic externe. Après analyse de la sortie show diag, vous recevez une réponse électronique automatique. La réponse fournit les différents numéros de référence qui correspondent à votre diaphonie. Si vous voulez une brève explication sur l'outil Show Diag Interpreter, envoyez un e-mail à diag@external.cisco.com avec « Aide » sur la ligne d'objet.

Une fois que vous avez identifié les PA insérés dans votre routeur de la gamme 7200, vous devez déterminer si vous êtes conforme aux directives. Effectuez l'une de ces deux actions afin de déterminer :

- Calcul des points de bande passante

Si vous avez un routeur 7200VXR avec un NPE-G1, NPE-300, NPE-400 ou un NSE-1, utilisez des points de bande passante pour déterminer la distribution et la configuration des PA.

Remarque : Ne calculez pas les points de bande passante d'un contrôleur d'E/S si vous avez installé le contrôleur d'E/S dans le routeur 7200VXR avec un NPE-G1. Avec le NPE-G1, les contrôleurs d'E/S n'utilisent pas de bande passante ou de points de bande passante. En outre, les interfaces Gigabit Ethernet sur le NPE-G1 ne nécessitent aucun point de bande passante.

- Compter le nombre de PA à bande passante élevée, moyenne ou faible

Si vous disposez d'un routeur 7200 ou 7200VXR avec un NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 ou NPE-225, vous pouvez déterminer la distribution et la configuration des PA par désignation de bande passante élevée, moyenne ou faible. Utilisez la commande show version afin de déterminer quel type de NPE vous avez.

Remarque : reportez-vous aux conditions d'installation des cartes de ports de la gamme Cisco 7200.

Le but final est de répartir les AP de façon égale entre les deux autobus. Si vous disposez d'un châssis 7200 hérité et que vous disposez d'un trop grand nombre de PA à bande passante élevée, envisagez de passer à un châssis VXR. Calculez les points de bande passante correspondants afin de vérifier que les points ne dépassent pas la limite de chaque bus. Si les points ne dépassent pas la limite, la configuration matérielle est prise en charge.

S'il y a trop de PA à bande passante élevée ou si la limite de 600 points de bande passante est dépassée sur l'un des bus, une erreur apparaît. Utilisez l'outil de configuration dynamique Cisco afin de vérifier la configuration de votre matériel. Veillez à cocher la case Activer le guide de configuration afin de voir les messages d'avertissement.

Étude de cas

Ce message se produit chaque fois que le routeur est mis sous tension et mis sous tension :

00:00:06: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

Voici la sortie :

router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (TM) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)����

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.�

Compiled Tue 07-Dec-99 16:36 by phanguye�

Image text-base: 0x60008900, database: 0x613D8000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT����

SOFTWARE�

BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-BOOT-M), Version 12.0(10)S, EARLY DEPLOYMENT�

RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 44 minutes�

System returned to ROM by processor memory parity error at PC 0x60EC97B8, address

0x0 at 15:08:36 CET Fri Feb 16 2001�

System restarted at 15:09:59 CET Fri Feb 16 2001�

Running default software

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.�

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache�

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on�

Bridging software.�

X.25 software, Version 3.0.0.�

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)�

5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)�

4 Serial network interface(s)�

125K bytes of nonvolatile configuration memory.

46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).�

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).�

Configuration register is 0x102

router# show diag

Slot 0:�

Fast-ethernet on C7200 I/O card with MII or RJ45 Port adapter, 1 port�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.1 Board revision B0�

Serial number 21771425 Part number 73-4092-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 83 02 01 01 4C 34 A1 49 0F FC 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 07 13 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

Slot 1:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741556 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 74 B4 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 2:�

Ethernet Port adapter, 8 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 23127697 Part number 73-1391-08�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 01 01 0E 01 60 E6 91 49 05 6F 08 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 09 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 3:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741881 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 75 F9 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 4:�

Mx serial Port adapter, 4 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 21624236 Part number 73-1577-07�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 0C 01 0E 01 49 F5 AC 49 06 29 07 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 07 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Un e-mail contenant cette sortie show diag est envoyé à diag@external.cisco.com. Dix secondes plus tard, un e-mail contenant ces informations est reçu :

Slot 0: C7200-I/O-FE�

Slot 1: PA-2FEISL-TX�

Slot 2: PA-8E�

Slot 3: PA-2FEISL-TX�

Slot 4: PA-4T+

Comme la plate-forme est 7206VXR avec un NPE-300, les points de bande passante doivent être calculés pour chaque bus PCI.

Slot 0: C7200-I/O-FE����� 200�

Slot 1: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 2: PA-8E������������� 80�

Slot 3: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 4: PA-4T+������������� 0

Le premier bus est sursouscrit. Pour les logements 0, 1 et 3, les points atteignent 800 (200 + 300 + 300), ce qui est supérieur à 600.

Une solution consiste à échanger les logements 3 et 4 afin d'équilibrer la bande passante sur les deux bus, un pour les logements pairs et un pour les logements impairs. Vous devez également modifier la configuration appropriée. Ensuite, le message d'erreur %PLATFORM-3-PACONFIG disparaît.

Informations connexes

- Configuration requise pour l'installation des cartes de ports de la gamme Cisco 7200

- Assistance produit Cisco

- Assistance produit pour les routeurs Cisco

- Notes techniques de dépannage - Routeurs de la gamme Cisco 7200

- Support et documentation techniques - Cisco Systems

Ce document vous a-t-il été utile? Oui Non

Nous vous remercions de vos commentaires.

Ouvrir un dossier d'assistance (Nécessite un contrat de service Cisco.)

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

La communauté d’assistance Cisco est un forum qui vous est destiné pour poser des questions et y répondre, faire part de suggestions et collaborer entre pairs.

Reportez-vous aux conventions des conseils techniques Cisco pour connaître les conventions utilisées dans ce document.

Mise à jour : 24 juin 2008

ID du document : 12756