Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Références produit

Fonctionnalités et support IOS

Informations connexes

Introduction

Les cartes de ports voix PA-VXA/VXB/VXC pour les plates-formes de routeurs Cisco 7200/7300/7400/7500 combinent la connectivité T1/E1 et les ressources DSP (Digital Signal Processor) intégrées. Cela offre flexibilité et puissance pour prendre directement en charge les services vocaux sur ces passerelles. Ces cartes de ports peuvent prendre en charge les interfaces T1 ou E1. En fonction du modèle sélectionné, les cartes de ports peuvent prendre en charge jusqu'à 60 appels vocaux simultanés d'algorithme de codec haute complexité (HC) ou 120 appels simultanés d'algorithme de complexité moyenne (MC). En outre (en fonction du modèle sélectionné), il est possible d'utiliser les DSP intégrés comme une batterie de DSP pour fournir des services vocaux aux cartes de ports telles que la gamme de produits PA-MCX-nTE1. Ils peuvent prendre en charge les interfaces de téléphonie vocale mais ne disposent pas de ressources DSP directes propres.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document est principalement destiné aux adaptateurs de port voix pris en charge sur les plates-formes Cisco 7200/7300/7400/7500 depuis la version 12.1(3)T ou ultérieure du logiciel Cisco IOS®. Les anciennes cartes de ports PA-VXB-2TE1 et PA-VXC-2TE1 ne sont plus prises en charge dans les versions du logiciel Cisco IOS ultérieures à 12.1(3)T et ne sont pas reconnues au démarrage du routeur. Référez-vous à Matrice de compatibilité matérielle de la passerelle vocale (Cisco 7200, 7300, 7400, 7500) pour plus d'informations sur ces anciennes cartes de ports vocaux ainsi que sur la ligne actuelle des cartes de ports vocaux.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Références produit

Ce tableau répertorie les modèles d'adaptateur de port voix PA-VXA/VXB/VXC disponibles, leurs numéros de produit correspondants et certaines informations de capacité d'appel spécifiques au modèle.

Numéro de modèle de l'adaptateur de port

Description^1

Numéros d'ID DSP

Nombre d'appels de codec MC/HC pris en charge^2

Nombre de DSP nécessaires à la réservation pour une utilisation T1/E1 native

Nombre de canaux DSP disponibles pour l'agriculture DSP (suppose que les ressources DSP sont déjà réservées pour la prise en charge T1/E1 native maximale)

PA-VXA-1TE1-24+3

Adaptateur de port vocal avec prise en charge T1/E1 sélectionnable, 1 interface T1/E1 et sept DSP C549. Destiné à une utilisation T1.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

28 appels MC (relais G.729a, G.729ab, G.726, G.711 et FAX) 14 appels HC (G.729, G.729b, G.723.1, G.728, système mondial de communications mobiles/débit complet amélioré (GSM/GSM) EFR) et codecs MC)

6 DSP = 24 appels pour les DSP T1 MC 7 = 14 appels pour les DSP T1 HC 7 = 28 appels pour les MC E1 ou 14 appels pour HC

1 DSP restant = 4 appels T1 MC Pas de ressources DSP restantes pour T1 HC ou E1 MC et HC

PA-VXA-1TE1-30+3

Adaptateur de port vocal avec prise en charge T1/E1 sélectionnable, une interface T1/E1 et huit DSP C549. Destiné à une utilisation E1.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

32 appels MC (relais G.729a, G.729ab, G.726, G.711 et FAX) 16 appels HC (codecs G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM/EFR et MC)

6 DSP = 24 appels pour les DSP T1 MC 8 = 16 appels pour les DSP T1 HC 8 = 32 appels pour les MC E1 ou 16 appels pour les HC

2 DSP restants = 8 appels pour T1 MC Pas de ressources DSP restantes pour T1 HC ou E1 MC et HC

PA-VXB-2TE1+

Adaptateur de port vocal avec prise en charge T1/E1 sélectionnable, deux interfaces T1/E1 et douze DSP C549.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

48 appels MC (relais G.729a, G.729ab, G.726, G.711 et FAX) 24 appels HC (codecs G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM/EFR et MC)

12 DSP = 48 appels pour 2xT1 MC 12 DSP = 24 appels pour 2xT1 HC 12 DSP = 48 appels pour 2xE1 MC ou 24 appels pour HC

Aucune ressource DSP restante pour T1 ou E1 MC et HC

PA-VXC-2TE1+

Adaptateur de port vocal avec prise en charge T1/E1 sélectionnable, deux interfaces T1/E1 et trente DSP C549.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

120 appels MC (relais G.729a, G.729ab, G.726, G.711 et FAX) 60 appels HC (G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM/EFR, codecs MC)

12 DSP = 48 appels pour 2xT1 MC 24 DSP = 48 appels pour 2xT1 HC 15 DSP = 60 appels pour 2xE1 MC 30 DSP = 60 appels pour 2xE1 HC

18 DSP = 72 appels pour les DSP T1 MC 6 = 12 appels pour les DSP T1 HC 15 = 60 appels pour les MC E1 Pas de ressources DSP restantes pour les HC E1

1 Vous trouverez des informations sur l'architecture C549 DSP dans le matériel vocal : Documentation des processeurs de signal numérique C542 et C549 (DSP).

2 Vous trouverez des informations sur les sélections de codecs MC et HC dans la section Compréhension des codecs : Complexité, support matériel, MOS et documentation de négociation.

3 Le PA-VXA-1TE1-24+ est destiné à la connectivité T1 avec des codecs MC tandis que le PA-VXA-1TE1-30+ est destiné à la connectivité E1 avec des codecs MC. Vous devez considérer le produit PA-VXC-2TE1+ pour la prise en charge T1 ou E1 avec les codecs HC.

Fonctionnalités et support IOS

Les cartes de ports voix PA-VXA/VXB/VXC offrent les caractéristiques suivantes :

Signalisation

Version minimale du logiciel Cisco IOS requise 4

Cisco 7200

Cisco 7300 5

Cisco 7400

Cisco 7500 6

T1/E1 CAS, Q.SIG, PRI Q.931 Utilisateur/Réseau, E1 R2, signalisation transparente commune (T-CCS), signalisation associée non liée à l'installation (NFAS) PRI

12.1(3)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.1(3)T

Groupe de fonctions D (FGD)

12.1(5)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.1(5)T

Indication d'allocation des ressources (RAI)

12.2(4)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.2(4)T

MGCP (Media Gateway Control Protocol)

12.2(2)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.2(2)T

PA-VXB-2TE1+, PA-VXC-2TE1+

12.1(3)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.1(3)T

PA-VXA-1TE1-24+, PA-VXA-1TE1-30+ avec toutes les fonctionnalités ci-dessus

12.2(4)T, 12.2(4)B

Non pris en charge

Non pris en charge

12.2(4)T

4 Les adaptateurs de port voix PA-VXA/VXB/VXC sont pris en charge dans tous les jeux de fonctions de Cisco IOS, à l'exception du jeu de fonctions Enterprise MCM.

5 Le Cisco 7301 est le seul membre de la famille de plates-formes 7300 capable de prendre en charge les adaptateurs de port voix.

6 Considérations relatives aux processeurs RSP (Special Route Switch Processor) et VIP (Versatile Interface Processor) pour le Cisco 7500 sont décrites dans la matrice de compatibilité matérielle de la passerelle vocale (Cisco 7200, 7300, 7400, 7500).

Remarque : Les versions du logiciel Cisco IOS fournies sont généralement la version minimale requise pour prendre en charge la plate-forme, le module ou la fonctionnalité en question. Pour obtenir la liste complète des versions du logiciel Cisco IOS prises en charge par une fonctionnalité, un module, une carte d'interface ou un châssis, utilisez l'outil Software Advisor (enregistré uniquement).

- Le PA-VXA prend en charge une interface T1 ou E1 sélectionnable par logiciel. PA-VXB et PA-VXC prennent en charge deux interfaces T1 ou E1 sélectionnables par logiciel ; les deux interfaces doivent être identiques.

- Fonctionnalités de l'interface T1 :

- Interface DS1 100 ohms avec connecteurs RJ-48C

- Tramage D4 Superframe (SF) ou ESF (Extended Superframe)

- Codage de ligne AMI (Alternate Mark Inversion) ou B8ZS (Binary 8-Zero Substitution)

- Support FDL (Full Facilities Data Link) et surveillance des performances FDL conformes à la norme ANSI T1.403 ou AT&T TR 54016

- Longueur de câble DSX-1 sélectionnable par logiciel par incréments de 0 à 655 pieds

- Paramètres de configuration de ligne CSU DS1 sélectionnables par logiciel pour 0 dB, -7,5 dB, -15 dB et -22,5 dB

- Paramètres de gain du récepteur CSU DS1 sélectionnables par logiciel pour 26 dB ou 36 dB

- Protection de ligne DS1 par UL1459/1950, FCC partie 68

- Prise en charge complète de la base MIB DSX-1 RFC 1406, y compris la détection des alarmes et la génération de rapports

- L'accès à distance MIB DSX-1 est pris en charge

- DS0 Drop-and-Insert (D&I)

- Fonctionnalités de l'interface E1 :

- E1 120 ohms (G.703) avec connecteurs RJ-48C

- Bits nationaux E1 configurables par logiciel

- Tramage CRC4 ou non CRC4

- Codage de ligne HDB3 ou AMI

- Prise en charge complète de la MIB E1, RFC 1406, y compris la détection et la génération de rapports d'alarmes

- DS0 Drop-and-Insert (D&I)

- Les adaptateurs de port voix PA-VXA/VXB/VXC utilisent les DSP C549 de Texas Instruments. Chaque DSP :

- Exécute jusqu'à quatre appels vocaux en mode codec MC (G.711, G.729a, G.729ab, G.726 et relais FAX).

- Exécute jusqu'à deux appels vocaux en mode codec HC (G.729, G.729b, G.728, G.723.1, GSM/EFR, + tous les codecs MC).

- La prise en charge des télécopies inclut le protocole FAX T.30 avec relais, V.17, V.29, V.27, T.38 avec relais.

- Annulation de l'écho logiciel jusqu'à une couverture de 32 ms conforme à ITU-T G.165, jusqu'à la version 12.2(13)T du logiciel Cisco IOS lorsque la couverture de 64 ms devient disponible avec la fonctionnalité Enhanced ITU-T G.168 Echo Cancelation.

- Détection et génération de tonalités DTMF/R2/MF/SF/CP

- Détection et génération d'impulsions de numérotation

- Implémentations de VAD (Energy-Based Voice Activity Detection) et de VAD spécifiques aux codecs

- Génération de bruit de confort pour les intervalles de silence

- Prise en charge du relais de modem à partir de la version 12.2(11)T du logiciel Cisco IOS avec la fonctionnalité de relais de modem sur les plates-formes VoIP

- Référez-vous à Dépannage des DSP sur les adaptateurs de ports vocaux PA-VXA/PA-VXB/PA-VXC pour les routeurs de la gamme Cisco 7200/7300/7400/7500 afin de diagnostiquer les problèmes DSP avec les routeurs PA-VXA/VXB/VXC adaptateurs de port voix.

Référez-vous à Adaptateurs de ports voix numériques améliorés pour la gamme Cisco 7000 pour plus d'informations sur les adaptateurs de ports voix PA-VXA/VXB/VXC.

Informations connexes

- Matrice de compatibilité des matériels de passerelle voix (Cisco 7200, 7300, 7400, 7500)

- Dépannage des DSP sur les adaptateurs de port voix PA-VXA/PA-VXB/PA-VXC pour les routeurs de la gamme Cisco 7200/7300/7400/7500

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems