Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Vérification

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

Introduction

Le test de paquet ping est généralement utilisé pour résoudre les problèmes de connectivité.  Ce document illustre une approche systématique pour l'utilisation du test ping pour vérifier le paquet de transfert lent de Network Convergence System 6000 (NCS6K).

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- Routage IP de base.

- Système d'exploitation XR.

Components Used

Ce document est créé pour la plate-forme NCS6K.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Il existe une différence fondamentale entre NCS6K et la plate-forme IOS-XR traditionnelle : NCS6K utilise la technologie de virtualisation pour construire le système. Chaque noeud, processeur de routage (RP) ou carte de ligne (LC), peut exécuter plusieurs machines virtuelles (VM), telles que la machine virtuelle d'administration du système, IOS-XR VM1, IOS-XR VM2, etc., qui ensemble créent un noeud XR entièrement fonctionnel. La figure suivante illustre un exemple où RP et LC exécutent une machine virtuelle IOS-XR :

Figure 1

Il existe un réseau Ethernet de contrôle pour connecter les RP et les LC. Le trafic du plan de contrôle entre les RP et les LC passera par ce réseau Ethernet de contrôle. Comme il s'agit d'un environnement de virtualisation, des questions telles que comment ces paquets sont livrés à une machine virtuelle spécifique et comment la carte réseau Nicantic (NIC) dans RP ou LC sait qu'un paquet leur est destiné ?

En résumé, les VLAN sont utilisés pour différencier le trafic des différentes machines virtuelles et ce processus est effectué par la carte réseau. La Figure 2 montre comment la carte réseau achemine le trafic VLAN 3074 vers la machine virtuelle IOS-XR et le trafic VLAN 3073 vers la machine virtuelle Admin.

Figure 2

Si vous mettez ces composants de transfert ensemble, vous obtenez un chemin de transfert simplifié pour le scénario de test ping, comme illustré à la figure 3.

Lors d’un test ping à partir du RP, les paquets empruntent le chemin de transfert suivant dans la zone :

RP_PING <—> RP_NETIO <—> RP_SPP <—> RP_Linux_Kernel_Socket <—> Switch <—> LC_FIA <—> LC_NPU (PSE, PLIM_ASIC inclus) <—> Line

Figure 3

Vérification

Pour le reste du document, un scénario dans lequel une requête ping serait lancée à partir du RP sera pris en exemple. La requête ping est lancée sur un hôte connecté directement sur Te0/0/0/2/0. Les étapes suivantes indiquent une approche étape par étape pour vérifier le chemin de ce paquet ping.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show ip interface brief

Interface                      IP-Address      Status                Protocol

Bundle-Ether671                10.67.2.2       Up                    Up

Bundle-Ether672                10.67.3.2       Down                  Down

Loopback0                      10.17.17.17    Up                    Up

MgmtEth0/RP0/CPU0/0            10.7.54.11      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/0               10.67.1.2       Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/1               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/2               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/3               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/4               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/5               unassigned      Down                  Down

[snip]

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show run interface Ten 0/0/0/2/0

interface TenGigE0/0/0/2/0

ipv4 address 10.67.1.2 255.255.255.252

load-interval 30

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping 10.67.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/6/7 ms

1. Le compteur « show IPv4 traffic » sur le noeud RP indique le nombre d'échos ICMP (Internet Control Message Protocol) envoyés et le nombre de réponses ICMP renvoyées.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show ipv4 traffic

IP statistics:

Rcvd:  1495334 total, 80112 local destination

0 format errors, 0 bad hop count

23 unknown protocol, 0 not a gateway

0 security failures, 0 bad source, 0 bad header

133207 with options, 0 bad, 0 unknown

Opts:  0 end, 0 nop, 0 basic security, 0 extended security

0 strict source rt, 0 loose source rt, 0 record rt

0 stream ID, 0 timestamp, 133207 alert, 0 cipso

Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble, 0 fragments received

0 fragmented, 0 fragment count, 0 fragment max drop

Bcast: 0 sent, 0 received

Mcast: 1361652 sent, 1376283 received

Drop: 0 encapsulation failed, 237 no route, 0 too big

Sent: 1437435 total

ICMP statistics:

Sent: 0 admin unreachable, 63 network unreachable

8 host unreachable, 0 protocol unreachable

16 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

24 echo request, 30024 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 parameter error, 0 redirects

30131 total

Rcvd: 0 admin unreachable, 21 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

30024 echo request, 15 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 redirect, 0 parameter error

0 source quench, 0 timestamp, 0 timestamp reply

0 router advertisement, 0 router solicitation

30063 total, 0 checksum errors, 0 unknown

2. Vérifiez le composant NETIO (Network Input Output).

L'étape suivante consiste à vérifier le compteur de chaîne RP FINT NETIO. Vous devez voir le compteur « OUT » du noeud IPv4 dans la chaîne de négociation. S'il s'incrémente, cela signifie que les paquets ont atteint le composant NETIO et sont envoyés depuis le composant NETIO.

Check initial NETIO counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh netio chains FINT loc 0/rp0/cpu0 | in Stats

<Protocol number> (name)  Stats

<6> (fint_n2n)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<10> (clns)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<12> (ipv4)   Stats IN: 2788 pkts, 115373 bytes; OUT: 2816 pkts, 117933 bytes

<13> (mpls)   Stats IN: 16482 pkts, 2467508 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<18> (lpts)   Stats IN: 47234 pkts, 10381065 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<19> (ipv6)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<30> (ipv4_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<32> (ipv6_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<34> (fint_proto_tp)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<36> (l2transport)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

Initiate 10 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 coun 10

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

Check NETIO counter again. You would see increment of 10 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh netio chains FINT  loc 0/rp0/cpu0 | in Stats

<Protocol number> (name)  Stats

<6> (fint_n2n)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<10> (clns)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<12> (ipv4)   Stats IN: 2788 pkts, 115373 bytes; OUT: 2826 pkts, 118933 bytes

<13> (mpls)   Stats IN: 16482 pkts, 2467508 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<18> (lpts)   Stats IN: 47234 pkts, 10381065 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<19> (ipv6)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<30> (ipv4_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<32> (ipv6_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<34> (fint_proto_tp)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<36> (l2transport)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

Vous pouvez également utiliser la commande KornShell (ksh) « show_netio_fwder_stats -g » pour vérifier si le compteur inject/punt s'incrémente ou non.

Note: Dans l'environnement de production, il peut y avoir d'autres trafics en arrière-plan, ce qui rend difficile de vérifier si les paquets ping ont atteint ce composant ou non. Comme solution de contournement, vous pouvez utiliser un grand nombre de paquets avec le délai 0 : « ping x.x.x.x count 10000 time 0 » et vérifiez si le compteur s'incrémente soudainement ou a une pointe.

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#run show_netio_fwder_stats -g

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 2224455

punt_pkts: 2224447

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 2077319

tx_pkts: 2058041

egress_total_drops: 2

RECEIVE STATISTICS DETAILS:

Rx Pkt type stats:

lpts_pkts: 2220753

Rx Listener tag stats:

ipv4: 1116092

ipv6: 658627

clns: 112549

ipv4_l: 286252

raw4: 23

raw6: 43984

ospf_mc4: 45

ospf_mc6: 2

udp4: 7

tcp4: 405

isis: 2767

Rx Punt reason stats:

IFIB: 2220753

Rx Drop stats:

null_fint_ifh_drops: 8

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS DETAILS:

Tx Pkt type stats:

ipv4: 2852

mpls: 42647

osi: 78760

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Protocol Id stats:

clns: 78760

ipv4: 2852

mpls: 42647

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Drop stats:

invalid_queue_drops: 2

hdr_init_drops: 2

egress_total_drops: 2

Initiate 10 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 coun 10

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 3/4/7 ms

Check counter again to check to se increment of 10 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#run show_netio_fwder_stats -g

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 2224465

punt_pkts: 2224457

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 2077332

tx_pkts: 2058051

egress_total_drops: 2

RECEIVE STATISTICS DETAILS:

Rx Pkt type stats:

lpts_pkts: 2220763

Rx Listener tag stats:

ipv4: 1116102

ipv6: 658627

clns: 112549

ipv4_l: 286252

raw4: 23

raw6: 43984

ospf_mc4: 45

ospf_mc6: 2

udp4: 7

tcp4: 405

isis: 2767

Rx Punt reason stats:

IFIB: 2220763

Rx Drop stats:

null_fint_ifh_drops: 8

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS DETAILS:

Tx Pkt type stats:

ipv4: 2865

mpls: 42647

osi: 78760

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Protocol Id stats:

clns: 78760

ipv4: 2865

mpls: 42647

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Drop stats:

invalid_queue_drops: 2

hdr_init_drops: 2

egress_total_drops: 2

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#

3. Vérifiez le composant SPP.

Utilisez la CLI SPP pour voir si le paquet a atteint SPP ou non.

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh spp node-counters

0/0/CPU0:

pdma/rx

slice1 high pkts:              10

-------------------------------

pdma/tx

slice1 low pkts:              10

-------------------------------

panini/classify

forwarded to spp clients:              10

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:              10

-------------------------------

client/punt

punted to client:              10

-------------------------------

0/RP0/CPU0:

panini/classify

forwarded to spp clients:           22070

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp: 4640

-------------------------------

socket/rx

ce low pkts:              45

mgmt interface pkts:           22025

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:              45

mgmt interface pkts:            4595

-------------------------------

client/punt

punted to client: 22070

-------------------------------

Initiate 100 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 3/3/8 ms

Check counter again to see increment of 100 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh spp node-counters

0/0/CPU0:

pdma/rx

slice1 high pkts:              10

-------------------------------

pdma/tx

slice1 low pkts:              10

-------------------------------

panini/classify

forwarded to spp clients:              10

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:              10

-------------------------------

client/punt

punted to client:              10

-------------------------------

0/RP0/CPU0:

panini/classify

forwarded to spp clients:           22172

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp: 4740

-------------------------------

socket/rx

ce low pkts:             145

mgmt interface pkts:           22027

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:             145

mgmt interface pkts:            4595

-------------------------------

client/punt

punted to client:    22172

-------------------------------

4. Utilisez les outils tcpdump pour vider le paquet du composant du noyau Linux.

Dans le résultat ci-dessous, sous NCS6K XR VM ksh, vous pouvez voir plusieurs sous-interfaces :

RP/0/RP0/CPU0:NCS6008-SJ#

RP/0/RP0/CPU0:NCS6008-SJ#run

Tue Jun 24 10:51:51.972 UTC

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:/]$

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:/]$ ifconfig -a

eth-vf1   Link encap:Ethernet  HWaddr 46:91:EE:A5:48:A8

inet6 addr: fe80::4491:eeff:fea5:48a8/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:518403076C3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:969599306 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:138405352234 (128.9 GiB)  TX bytes:242828863250 (226.1 GiB)

eth-vf1.514 Link encap:Ethernet  HWaddr 4C:4E:35:B6:63:68

inet6 addr: fe80::4e4e:35ff:feb6:6368/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:13547000 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:116957 errors:0 dropped:10 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:623478135C3 (594.5 MiB)  TX bytes:26876899 (25.6 MiB)

eth-vf1.3073 Link encap:Ethernet  HWaddr 4C:4E:35:B6:63:69

inet addr:192.0.0.4  Bcast:192.255.255.255  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: fe80::4e4e:35ff:feb6:6369/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:102364757 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:100689507 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:29925046692 (27.8 GiB)  TX bytes:7562528012 (7.0 GiB)

eth-vf1.3074 Link encap:Ethernet  HWaddr 4E:41:50:00:10:01

inet addr:172.0.16.1  Bcast:172.255.255.255  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: fe80::4c41:50ff:fe00:1001/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:402491385 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:350389778 errors:0 dropped:6 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:100599198478 (93.6 GiB)  TX bytes:96834116492 (90.1 GiB)

lo        Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

RX packets:1029861486 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1029861486 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:201624257033 (187.7 GiB)  TX bytes:201624257033 (187.7 GiB)

eth-vf1.514 est utilisé pour la communication avec l'interface Mgmtehter, mais vous ne pouvez pas voir d'adresse IPv4. L'interface Mgmtether de la machine virtuelle XR repose sur la pile IP de l'IOS-XR au lieu de la pile IP de Linux.

éther-vf1.3073 est utilisé pour la communication avec la machine virtuelle Admin.

eher-vf1.3074 est utilisé pour le trafic du plan de contrôle lié aux machines virtuelles XR. Le paquet de test Ping passera par cette sous-interface (en utilisant la pile de protocoles réseau Linux).

Tcpdump associé à Linux a beaucoup d'options sur la façon de vider le trafic intéressant. En outre, vous pouvez utiliser les outils tcpdump pour détecter le trafic du plan de contrôle du routeur de domaine sécurisé (SDR) (vlan 3074) ou d'autres trafics tels que la communication IPC (Inter Process Communication) dans le vlan 3073.

xr-vm_node0_RP0_CPU0:/]$ tcpdump -i eth-vf1.3074 -XX -vv

tcpdump: listening on eth-vf1.3074, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

01:49:21.798386 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 340)

172.0.16.1.10150 > 239.255.0.4.10150: [bad udp cksum ab2a!] UDP, length 312

0x0000:  0100 5e7f 0004 4e41 5000 1001 0800 4506  ..^...NAP.....E.

0x0010:  0154 0000 4000 0111 cc8e ac00 1001 efff  .T..@...........

0x0020:  0004 27a6 27a6 0140 ad56 abcd abcd 0000  ..'.'..@.V......

0x0030:  0000 0280 f502 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0040:  0000 0000 0000 7856 3412 0128 0204 0000  ......xV4..(....

0x0050:  0000 5508 0100 0100 0000 3c25 2600 0000  ..U.......<%&...

0x0060:  0000 d007 0000 0000 0000 ffff 0000 0000  ................

0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0080:  0000 0000 0000 4800 0000 0200 0000 0000  ......H.........

0x0090:  0000 8800 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00a0:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00b0:  0000 0000 0000 c2ca 0031 0000 0000 0000  .........1......

0x00c0:  0000 0000 0000 0000 0000 5508 0000 6510  ..........U...e.

0x00d0:  0000 ed53 4c00 0000 0000 0000 0000 0000  ...SL...........

0x00e0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6264  ..............bd

0x00f0:  7863 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  xc..............

0x0100:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0110:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 30ff  ..............0.

0x0120:  0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0130:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0140:  0000 0000 0000 0000 0000 0c00 0000 0000  ................

0x0150:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0160:  0000                                     ..

01:49:21.799167 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 380)

172.0.0.1.8197 > 172.0.16.1.8197: [udp sum ok] UDP, length 352

0x0000:  4e41 5000 1001 4e41 5000 0001 0800 4506  NAP...NAP.....E.

0x0010:  017c 0000 4000 4011 d168 ac00 0001 ac00  .|..@.

0x0040:  0000 0000 0000 7856 3412 0128 0204 0000  ......xV4..(....

0x0050:  0000 5508 0100 0100 0000 3d25 2600 0000  ..U.......=%&...

0x0060:  0000 d007 0000 0000 0000 ffff 0000 0000  ................

0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0080:  0000 0000 0000 4800 0000 0200 0000 0000  ......H.........

0x0090:  0000 8800 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00a0:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00b0:  0000 0000 0000 c2ca 0031 0000 0000 0000  .........1......

0x00c0:  0000 0000 0000 0000 0000 5508 0000 6510  ..........U...e.

0x00d0:  0000 ee53 4c00 0000 0000 0000 0000 0000  ...SL...........

0x00e0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6264  ..............bd

0x00f0:  7863 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  xc..............

0x0100:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0110:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 30ff  ..............0.

0x0120:  0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0130:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0140:  0000 0000 0000 0000 0000 0c04 0000 0000  ................

0x0150:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0160:  0000                                     ..

01:49:21.802982 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 380)

172.0.0.1.8197 > 172.0.16.1.8197: [udp sum ok] UDP, length 352

0x0000:  4e41 5000 1001 4e41 5000 0001 0800 4506  NAP...NAP.....E.

0x0010:  017c 0000 4000 4011 d168 ac00 0001 ac00  .|..@.@..h......

0x0020:  1001 2005 2005 0168 672f abcd abcd 0000  .......hg/......

0x0030:  0000 3c80 f502 0000 0000 0000 0000 0000  ..<.............

0x0040:  0000 0000 0000 7856 3412 0411 0008 0000  ......xV4.......

0x0050:  0000 5508 0000 0100 0000 3d25 2600 0000  ..U.......=%&...

0x0060:  0000 d007 0100 0000 0000 ffff 0000 0000

[snip]

Note: Comme il s'agit d'un scénario de machine virtuelle, le trafic envoyé à la machine virtuelle peut être encapsulé avec l'adresse de l'interface de la machine virtuelle dans l'en-tête externe afin que ce trafic puisse atteindre l'interface de la machine virtuelle.
Le vidage de paquets ci-dessus a été encapsulé avec l'en-tête de paquet UDP avec la source/destination 172.0.16.1, qui est eth-vf1.3074 adresse ip dans la machine virtuelle IOS-XR.
Note: Les captures prises servent à démontrer l'approche et ne comportent pas de trafic ICMP (Internet Control Message Protocol).

5. Vérification du composant FIA sur la carte de ligne.

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers fia statistics instance 1 loc 0/0/cpu0

FIA Statistics Rack: 0, Slot: 0, Asic instance: 1

FIA Rx (To Fabric) Statistics.

------------------------------------------------------------------------

Input Pkt counters                                 Pkts             Bytes

Rx pkts from pse                 :              250             53000

Rx pkts from switch              :           993528         349564509

bcast pkts from switch       :                0

mcast pkts from switch       :           993278

ucast pkts from switch       :              250

Rx pkts enqueued(IQM)            :              500             86500

Rx pkts dequeued(IQM)            :              500             86500

Rx pkts sent to fabric           :              500

Cell counters:

Data cells sent to fabric        :              500             86500

Control cells sent to fabric     :     183039783411

Drop counters:

Rx burst error drops(NBI)        :                0

Rx error drops(Switch)           :                0

Rx error drops(pse)              :                0

Rx pkt discard drops(IQM)        :           993277         334570329

Pkt crc error drops(FDT)         :                0

Unreachable dest cell drops      :                0

Internal Error Count             :         41984110

Internal Drop Count              :                0

FIA Tx (From Fabric) Statistics

------------------------------------------------------------------------

Cell counters:                                     Pkts             Bytes

Data cells                       :              500

Control cells                    :     179368087015

Reassembled packet counters:

Pkts received from fabric        :              500

Tx Ucast pkts                    :              500             86500

Tx Mcast pkts                    :                0                 0

Tx pkts (EPNI)                   :              500             81000

Tx pkts sent to switch           :              250             53000

Bcast pkts sent to switch    :                0

Mcast pkts sent to switch    :                0

Ucast pkts sent to switch    :              250

Tx segments sent to pse          :              250             29000

Tx pkts sent to pse (NBI)        :              500             49000

Drop counters:

Tx pkts dropped EPNI             :                0

Tx Ucast pkts dropped            :                0

Tx Mcast pkts dropped            :                0

Tx pkts dropped in EGQ(RQP + EHP):                0

Control cell Drops               :                0

Data cell Drops                  :                0

Tx pkts dropped switch           :                0

Tx pkts dropped pse              :                0

Internal Error Count             :                0

Internal Drop Count              :                0

Initiate ping of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

Check counters again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers fia statistics instance 1 loc 0/0/cpu0

FIA Statistics Rack: 0, Slot: 0, Asic instance: 1

FIA Rx (To Fabric) Statistics.

------------------------------------------------------------------------

Input Pkt counters                                 Pkts             Bytes

Rx pkts from pse                 :             1250            265000

Rx pkts from switch              :           994927         349849612

bcast pkts from switch       :                0

mcast pkts from switch       :           993677

ucast pkts from switch : 1250

Rx pkts enqueued(IQM)            :             2500            432500

Rx pkts dequeued(IQM)            :             2500            432500

Rx pkts sent to fabric           :             2500

Cell counters:

Data cells sent to fabric        :             2500            432500

Control cells sent to fabric     :     183111332632

Drop counters:

Rx burst error drops(NBI)        :                0

Rx error drops(Switch)           :                0

Rx error drops(pse)              :                0

Rx pkt discard drops(IQM)        :           993676         334707420

Pkt crc error drops(FDT)         :                0

Unreachable dest cell drops      :                0

Internal Error Count             :         42004879

Internal Drop Count              :                0

FIA Tx (From Fabric) Statistics

------------------------------------------------------------------------

Cell counters:                                     Pkts             Bytes

Data cells                       :             2500

Control cells                    :     179438200981

Reassembled packet counters:

Pkts received from fabric        :             2500

Tx Ucast pkts                    :             2500            432500

Tx Mcast pkts                    :                0                 0

Tx pkts (EPNI)                   :             2500            405000

Tx pkts sent to switch           :             1250            265000

Bcast pkts sent to switch    :                0

Mcast pkts sent to switch    :                0

Ucast pkts sent to switch    :             1250

Tx segments sent to pse : 1250 145000

Tx pkts sent to pse (NBI)        :             2500            245000

Drop counters:

Tx pkts dropped EPNI             :                0

Tx Ucast pkts dropped            :                0

Tx Mcast pkts dropped            :                0

Tx pkts dropped in EGQ(RQP + EHP):                0

Control cell Drops               :                0

Data cell Drops                  :                0

Tx pkts dropped switch           :                0

Tx pkts dropped pse              :                0

Internal Error Count             :                0

Internal Drop Count              :                0

6. Vérifiez les compteurs PSE (Packet Switching Engine).

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh control pse statistics summ instance 1 loc 0/0/cpu0

STATISTICS SUMMARY:

INGRESS

-------

From L2 [LSIM]:

Packets: 1261

Bytes:   163336

To Fabric:

Packets: 1250

Bytes:   265000

EGRESS

------

From Fabric:

Packets: 1250

Bytes:   145000

To TM:

Packets: 1272

To L2 [LSIM]:

Packets: 1261

Bytes:   142962

TO/FROM CPU

-----------

To CPU:

Packets: 11

From CPU:

Packets: 11

Generate 1000 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 3/4/9 ms

Check counter again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh control pse statistics summ instance 1 loc 0/0/cpu0

STATISTICS SUMMARY:

INGRESS

-------

From L2 [LSIM]:

Packets: 2261

Bytes:   293336

To Fabric:

Packets: 2250

Bytes:   477000

EGRESS

------

From Fabric:

Packets: 2250

Bytes:   261000

To TM:

Packets: 2272

To L2 [LSIM]:

Packets: 2261

Bytes:   256962

TO/FROM CPU

-----------

To CPU:

Packets: 11

From CPU:

Packets: 11

7. Vérification des compteurs ASIC PLIM (Physical Layer Interface Module).

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers  plim  asic statistics interface  Te0/0/0/2/0

Node: 0/0/CPU0

-------------------------------------------------------------------------------

TenGigE0/0/0/2/0 Tx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 2256              Total Bytes              : 265884

Total Good Packets       : 2256              Total Good Bytes         : 265884

Unicast Packets          : 2256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 2250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Drained Packets          : 0                 Abort                    : 0

Length Error             : 0                 Giant                    : 0

Tail Drop: HP Queue      : 0                 Tail Drop: LP Queue      : 0

TenGigE0/0/0/2/0 Rx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 2256              Total Bytes              : 265884

Total Good Packets       : 2256              Total Good Bytes         : 265884

Unicast Packets          : 2256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 2250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Runts                    : 0                 Fragments                : 0

Jumbo                    : 0                 Jabber                   : 0

CRC                      : 0                 Code Error               : 0

Code Violation           : 0                 Bad Preamble             : 0

IPG Violation            : 0

Packet HPQ QoS Ctl Drop  : 0                 Bytes HPQ QoS Ctl Drop   : 0

Packet HPQ QoS HP Drop   : 0                 Bytes HPQ QoS HP Drop    : 0

Packet HPQ Ctl Tail Drop : 0                 Bytes HPQ Ctl Tail Drop  : 0

Packet HPQ HP Tail Drop  : 0                 Bytes HPQ HP Tail Drop   : 0

Packet LPQ LP1 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP1 Tail Drop  : 0

Packet LPQ LP2 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP2 Tail Drop  : 0

Packet TCAM Miss         : 0                 Bytes TCAM Miss          : 0

Packet EOP Abort Drop    : 0                 Bytes EOP Abort Drop     : 0

Packet Policy Deny       : 0                 Bytes Policy Deny        : 0

Rx Packet Drop Details

======================

Unknown Dest MAC Pkts    : 0

Unknown E-Type Pkts      : 0

Unknown Encap Pkts       : 0                 Unknown Encap Bytes      : 0

Unknown VLAN Pkts        : 0                 Unknown VLAN Bytes       : 0

L2 Subif VLAN Deny Pkts  : 0                 L2 Subif VLAN Deny Bytes : 0

Rx Accepted Packet Details

============================

Packet HPQ CTL Sent      : 6                 Bytes HPQ CTL Sent       : 384

Packet HPQ HP  Sent      : 0                 Bytes HPQ HP  Sent       : 0

Packet LPQ LP1 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP1 Sent       : 0

Packet LPQ LP2 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP2 Sent       : 0

Initiate 1000 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 3/5/9 ms

Check counter again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers  plim  asic statistics interface  Ten0/0/0/2/0

Node: 0/0/CPU0

-------------------------------------------------------------------------------

TenGigE0/0/0/2/0 Tx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 3256              Total Bytes              : 383884

Total Good Packets       : 3256              Total Good Bytes         : 383884

Unicast Packets          : 3256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 3250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Drained Packets          : 0                 Abort                    : 0

Length Error             : 0                 Giant                    : 0

Tail Drop: HP Queue      : 0                 Tail Drop: LP Queue      : 0

TenGigE0/0/0/2/0 Rx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 3256              Total Bytes              : 383884

Total Good Packets       : 3256              Total Good Bytes         : 383884

Unicast Packets          : 3256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 3250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Runts                    : 0                 Fragments                : 0

Jumbo                    : 0                 Jabber                   : 0

CRC                      : 0                 Code Error               : 0

Code Violation           : 0                 Bad Preamble             : 0

IPG Violation            : 0

Packet HPQ QoS Ctl Drop  : 0                 Bytes HPQ QoS Ctl Drop   : 0

Packet HPQ QoS HP Drop   : 0                 Bytes HPQ QoS HP Drop    : 0

Packet HPQ Ctl Tail Drop : 0                 Bytes HPQ Ctl Tail Drop  : 0

Packet HPQ HP Tail Drop  : 0                 Bytes HPQ HP Tail Drop   : 0

Packet LPQ LP1 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP1 Tail Drop  : 0

Packet LPQ LP2 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP2 Tail Drop  : 0

Packet TCAM Miss         : 0                 Bytes TCAM Miss          : 0

Packet EOP Abort Drop    : 0                 Bytes EOP Abort Drop     : 0

Packet Policy Deny       : 0                 Bytes Policy Deny        : 0

Rx Packet Drop Details

======================

Unknown Dest MAC Pkts    : 0

Unknown E-Type Pkts      : 0

Unknown Encap Pkts       : 0                 Unknown Encap Bytes      : 0

Unknown VLAN Pkts        : 0                 Unknown VLAN Bytes       : 0

L2 Subif VLAN Deny Pkts  : 0                 L2 Subif VLAN Deny Bytes : 0

Rx Accepted Packet Details

============================

Packet HPQ CTL Sent      : 6                 Bytes HPQ CTL Sent       : 384

Packet HPQ HP  Sent      : 0                 Bytes HPQ HP  Sent       : 0

Packet LPQ LP1 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP1 Sent       : 0

Packet LPQ LP2 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP2 Sent       : 0

8. Cochez la case show interface.

Il est recommandé de vérifier ceci dans la première étape, mais dans l'ordre du flux de paquets, ce sera le dernier. Il permet d'identifier si le paquet a été envoyé à la ligne et si le paquet a été renvoyé à partir de la ligne. Il peut aider à déterminer si le problème se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de cette boîte.

Check initial counter values.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show inter ten 0/0/0/2/0

TenGigE0/0/0/2/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is TenGigE, address is e051.2a0f.8c29 (bia e051.2a0f.8c29)

Description: Connected to 0/7/0/1 - CRS-F

Internet address is 10.67.1.2/30

MTU 1514 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 0/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 10000Mb/s, SR, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

loopback not set,

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:14:22, output 00:14:22

Last clearing of "show interface" counters 22:08:42

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3256 packets input, 370860 bytes, 0 total input drops

0 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

3256 packets output, 370860 bytes, 0 total output drops

Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Initiate 1000 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 cou 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 3/4/8 ms

Check counter again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show inter ten 0/0/0/2/0

TenGigE0/0/0/2/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is TenGigE, address is e051.2a0f.8c29 (bia e051.2a0f.8c29)

Description: Connected to 0/7/0/1 - CRS-F

Internet address is 10.67.1.2/30

MTU 1514 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 10000Mb/s, SR, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

loopback not set,

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00

Last clearing of "show interface" counters 22:09:38

30 second input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

30 second output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

4256 packets input, 484860 bytes, 0 total input drops

0 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

4256 packets output, 484860 bytes, 0 total output drops

Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions