Table des matières

Introduction

Red Hat Enterprise Linux / CentOS (x86-64)

Oracle Linux (x86-64)

AlmaLinux et Rocky Linux (x86-64)

Ubuntu LTS (x86-64)

Debian (x86-64)

Ubuntu LTS et Debian (x86-64)

Amazon Linux (x86-64)

SUSE Linux Enterprise et openSUSE Leap(x86-64)

Légende

Voir également

Introduction

Ce document décrit les informations de compatibilité du système d'exploitation pour le connecteur Cisco Secure Endpoint Linux.

Red Hat Enterprise Linux / CentOS (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version RHEL/CentOS

Version minimale du noyau prise en charge

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

1.11.1

par

1.12.4

1.12.5

par

1.12.7

1.13.0

par

1.15.0

1.15.1

par

1.17.0

1.17.1

par

1.19.0

1.20.0

1.20.1

au 1.20.7

1.2.0 et versions ultérieures

RHEL/CentOS 6**

6.4

2.6.32-358

6.5

2.6.32-504

6.6

2.6.32-504

6.7

2.6.32-573

6.8

2.6.32.642

6.9

2.6.32-696

6.10

2.6.32-754

RHEL/CentOS 7

7.2

3.10.0-327

7.3

3.10.0-514

7.4

3.10.0.693

7.5

3.10.0-862

7.6

3.10.0-957

7.7

3.10.0-1062

7.8

3.10.0-1127

7.9

3.10.0-1160

RHEL/CentOS 8

8.1

4.18.0-147

8.2

4.18.0-193

8.3

4.18.0-240

8.4

4.18.0-305

8.5

4.18.0-348

8.6

4.18.0-372

8.7

4.18.0-425

8.8

4.18.0-477

RHEL 9

9.0

5.14.0-70

9.1

5.14.0-162

9.2

5.14.0-284

9.3

5.14.0-362

* Les distributions Linux d'entreprise maintenues avant les dernières versions de RHEL/CentOS, telles que CentOS Stream, ne sont actuellement pas prises en charge par le connecteur Cisco Secure Endpoint Linux.

** Red Hat Enterprise Linux 6 est entré en prise en charge le 15 février 2023. Pour plus d'informations sur la prise en charge des anciens systèmes d'exploitation Linux, consultez Configurer la stratégie de point d'extrémité sécurisé.

Oracle Linux (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version Oracle Linux

Version minimale du noyau prise en charge (RHCK/UEK)

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

1.12.1

et

antérieur

1.12.2

1.12.3

par

1.12.4

1.12.5

par

1.12.7

1.13.0

par

1.15.0

1.15.1

par

1.17.0

1.17.1

par

1.17.2

1.18.0

par

1.19.0

1.20.0

1.20.1

au 1.20.7

1.2.0 et versions ultérieures

RHEL/CentOS 6*

6.10

2.6.32-754 (RHCK)

RHEL/CentOS 7

7.7

3.10.0-1062 (RHCK)

4.14.35-1902 (UEK)

7.8

3.10.0-1127 (RHCK)

4.14.35-1902 (UEK)

7.9

3.10.0-1160 (RHCK)

5.4.17-2011 (UEK)

RHEL/CentOS 8

8.1

4.18.0-147 (RHCK)

8.2

4.18.0-193 (RHCK)

5.4.17-2011 (UEK)

8.3

4.18.0-240 (RHCK)

5.4.17-2011 (UEK)

8.4

4.18.0-305 (RHCK)

5.4.17-2102 (UEK)

8.5

4.18.0-348 (RHCK)

5.4.17-2136 (UEK)

8.6

4.18.0-372 (RHCK)

5.4.17-2136 (UEK)

8.7

4.18.0-425 (RHCK)

5.15.0-3 (UEK)

8.8

4.18.0-477 (RHCK)

5.15.0-101 (UEK)

RHEL 9

9.0

5.14.0-70 (RHCK)

5.15.0-0 (UEK)

9.1

5.14.0-162 (RHCK)

5.15.0-3 (UEK)

9.2

5.14.0-284 (RHCK)

5.15.0-101 (UEK)

9.3

5.14.0-362 (RHCK)

5.15.0-200 (UEK)

* Red Hat Enterprise Linux 6 est entré en prise en charge le 15 février 2023. Pour plus d'informations sur la prise en charge des anciens systèmes d'exploitation Linux, consultez Configurer la stratégie de point d'extrémité sécurisé.

AlmaLinux et Rocky Linux (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version d'AlmaLinux et de Rocky Linux

Version minimale du noyau prise en charge

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

1.17.2

et

antérieur

1.18.0

par

1.19.0

1.20.0

1.20.1

et

nouveau

RHEL/CentOS 8

8.3 *

4.18.0-240

8.4

4.18.0-305

8.5

4.18.0-348

8.6

4.18.0-372

8.7

4.18.0-425

8.8

4.18.0-477

RHEL 9

9.0

5.14.0-70

9.1

5.14.0-162

9.2

5.14.0-284

9.3

5.14.0-362

* Applicable uniquement à AlmaLinux

Ubuntu LTS (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version d'Ubuntu LTS

Version minimale du noyau prise en charge

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

1.15.0

et

antérieur

1.15.1

1.15.2

1.15.4

par

1.16.0

1.16.1

par

1.17.0

1.17.1

par

1.18.1

1.19.0

par

1.20.3

1.20.4

par

1.22.1

1.23.0

et

nouveau

Ubuntu 18.04

18.04.2

4.18.0-15-générique

18.04.3

5.0.0-23-générique

18.04.4

5.3.0-28-générique

18.04.5

5.4.0-42-générique

18.04.6

5.4.0-84-générique

Ubuntu 20.04

20.04.0

5.4.0-26-générique

20.04.1

5.4.0-42-générique

20.04.2

5.4.0-66-générique

20.04.3

5.11.0-37-générique

20.04.4

5.13.0-30-générique

22.04.0

5.15.0-25-générique

22.04.1

5.15.0-43-générique

22.04.2

5.19.0-32-générique

22.04.3

6.2.0-26-générique

Remarque : le connecteur Linux 1.15.0 était une version bêta d'Ubuntu destinée à l'évaluation dans les environnements de test.

Debian (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version Debian

Version minimale du noyau prise en charge

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

1.18.1

et

antérieur

1.19.0

par

1.22.1

1.23.0

et

nouveau

Ubuntu 18.04

10

4.19.0-9

11

5.10.0-8

Ubuntu 20.04

12

6.1.0-12

Ubuntu LTS et Debian (x86-64)

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

Version mineure du noyau Ubuntu/Debian maximum prise en charge

1.15.1 à 1.15.3

5.10

1.15.4 à 1.15.6

5.11

1.16.0

5.12

1.16.1

5.13

1.16.2 à 1.17.2

5.14

1.18.0 à 1.20.3

5.16

1.20.4 à 1.22.1

5.19

1.23.0 et versions ultérieures

6.3

Amazon Linux (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

Versions du noyau*

Amazon Linux 2

1.16.0

4.14.181-142.260 (29/05/2020) à 4.14.232-177.418 (17/06/2021)

1.16.1

4.14.193-149.317 (17/09/2020) à 4.14.246-187.474 (13/08/2021)

1.16.2

4.14.200-155.322 (21/10/2020) à 4.14.248-189.473 (05/10/2021)

1.17.0

4.14.203-156.332 (11/11/2020) à 4.14.252-195.483 (11/03/2021)

1.17.1 - 1.17.2

4.14.203-156.332 (11/11/2020) à 4.14.252-195.483 (11/03/2021)

1.18.0

4.14.209-160.339 (18/12/2020) à 4.14.262-200.489 (05/02/2022)

1.18.1

4.14.209-160.339 (18/12/2020) à 4.14.268-205.500 (08/03/2022)

1.19.0

4.14.209-160.339 (18/12/2020) à 4.14.268-205.500 (08/03/2022)

1.20.0

4.14.225-168.357 (18/03/2021) à 4.14.281-212.502 (06/06/2022)

1.20.1

4.14.238-182.422 (21/07/2021) à 4.14.294-220.533 (4/10/2022)

1.20.2 - 1.20.3

4.14.246-187.474 (10/01/2021) à 4.14.301-224.520 (10/12/2022)

1.20.4 - 1.20.7

4.14.256-197.484 (12/08/2021) à 4.14.305-227.531 (20/02/2023)

1.22.0

4.14.285-215.501 (07/08/2022) à 4.14.318-241.531 (28/06/2023)

1.22.1

4.14.291-218.527 (09/06/2022) à 4.14.322-244.536 (08/17/2023)

1.23.0

4.14.291-218.527 (09/06/2022) à 4.14.322-246.539 (09/11/2023)

1.23.1

4.14.299-223.520 (12/01/2022) à 4.14.327-246.539 (11/01/2023)

Remarque* : étant donné qu'Amazon Linux est un système d'exploitation à version évolutive, chaque version de connecteur Secure Endpoint Linux prend en charge les 18 noyaux Amazon Linux 4.14 les plus récents avant la version d'un connecteur donné. Le connecteur Linux prend également en charge tous les noyaux 4.18 et supérieurs et la série 5.x de noyaux en plus de ceux énumérés ci-dessus.

SUSE Linux Enterprise et openSUSE Leap (x86-64)

Nom du package de téléchargement du connecteur

Version Linux de SUSE

Version minimale du noyau prise en charge

Version du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux

1.18.1

et

antérieur

1.19.0

et

nouveau

SUSE Enterprise/Leap 15

15 SP0 /15.0

4.12.14

15 SP1 /15.1

4.12.14

15 SP2 /15,2

5.3.18

15 SP3 /15,3

5.3.18

15 SP4/15,4

5.14.21

15 SP5 /15,5

5.14.21

Légende

Compatible.

Notez qu'il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version disponible du connecteur.

Compatible ; non pris en charge.

Non pris en charge.

Voir également

- Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Windows Secure Endpoint

- Compatibilité du système d'exploitation avec Cisco Secure Endpoint Mac Connector

- Connecteur de sécurité Cisco Compatibilité Apple iOS

- Configuration requise pour le redémarrage du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

- Connecteur Linux Cisco Secure Endpoint sur les systèmes Debian

- Installation du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

- Défaillances des connecteurs Linux Cisco Secure Endpoint

- Défaillance du noyau Linux

- Création de modules de noyau de connecteur Linux pour terminal sécurisé Cisco

- Cisco Orbital : la configuration du système requise