Contenu

Introduction

Je vois le compteur de paquets abandonnés dans la sortie de commande show interface augmenter. Comment puis-je résoudre les causes d'incrémentation de ce compteur ?

Informations connexes

Introduction

Ce document explique pourquoi le compteur de paquets ignorés augmente dans l'affichage de la commande « show interface ».

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Q. Je vois le compteur de paquets abandonnés dans la sortie de commande show interface augmenter. Comment puis-je résoudre les causes d'incrémentation de ce compteur ?

Le compteur de paquets abandonnés dans la sortie de la commande A.show interface de l'appliance de sécurité adaptatif (ASA) représente tous les paquets abandonnés sur l'interface. Ce compteur inclut toutes les pertes de paquets liées à la sécurité. Ce compteur devrait toujours s'incrémenter sur un ASA de production. Encore une fois, il est normal et prévu que le compteur de paquets abandonnés augmente régulièrement.

ciscoasa(config)# show interface ethernet 0/0

Interface Ethernet0/0 "outside", is up, line protocol is up

Hardware is i82546GB rev03, BW 100 Mbps, DLY 100 usec

Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(100 Mbps)

Input flow control is unsupported, output flow control is off

MAC address 001b.d454.c092, MTU 1500

IP address 10.36.109.93, subnet mask 255.255.0.0

23990802 packets input, 1619288894 bytes, 0 no buffer

Received 22034675 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 pause input, 0 resume input

58006 L2 decode drops

912400 packets output, 58393600 bytes, 0 underruns

0 pause output, 0 resume output

0 output errors, 0 collisions, 25 interface resets

0 late collisions, 0 deferred

40 input reset drops, 0 output reset drops, 0 tx hangs

input queue (blocks free curr/low): hardware (255/241)

output queue (blocks free curr/low): hardware (255/253)

Traffic Statistics for "outside":

23932752 packets input, 1184782039 bytes

912408 packets output, 25547424 bytes

1785822 packets dropped

1 minute input rate 8 pkts/sec,  429 bytes/sec

1 minute output rate 0 pkts/sec,  7 bytes/sec

1 minute drop rate, 0 pkts/sec

5 minute input rate 8 pkts/sec,  395 bytes/sec

5 minute output rate 0 pkts/sec,  7 bytes/sec

5 minute drop rate, 0 pkts/sec

ciscoasa(config)#

Vous pouvez utiliser la commande show asp drop pour voir des raisons plus spécifiques pour ces abandons de paquets. Ne confondez pas le compteur de paquets abandonnés avec les compteurs d'erreurs d'interface. Toute erreur d'entrée ou de sortie est le résultat de paquets abandonnés en raison de l'utilisation.

Informations connexes

- Référence des commandes ASA - show asp drop

- Support et documentation techniques - Cisco Systems